  0
SECTION
  2
HEADER
  9
$ACADVER
  1
AC1024
  9
$ACADMAINTVER
 70
     6
  9
$DWGCODEPAGE
  3
ANSI_1252
  9
$LASTSAVEDBY
  1
be1gver
  9
$INSBASE
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$EXTMIN
 10
0.0000103874
 20
-0.0000052889
 30
0.0
  9
$EXTMAX
 10
428.6540058615
 20
296.9999947111
 30
0.0
  9
$LIMMIN
 10
0.0
 20
0.0
  9
$LIMMAX
 10
420.0
 20
297.0
  9
$ORTHOMODE
 70
     0
  9
$REGENMODE
 70
     1
  9
$FILLMODE
 70
     1
  9
$QTEXTMODE
 70
     0
  9
$MIRRTEXT
 70
     1
  9
$LTSCALE
 40
1.0
  9
$ATTMODE
 70
     1
  9
$TEXTSIZE
 40
3.5
  9
$TRACEWID
 40
1.0
  9
$TEXTSTYLE
  7
Standard
  9
$CLAYER
  8
0
  9
$CELTYPE
  6
ByLayer
  9
$CECOLOR
 62
   256
  9
$CELTSCALE
 40
1.0
  9
$DISPSILH
 70
     0
  9
$DIMSCALE
 40
1.0
  9
$DIMASZ
 40
3.0
  9
$DIMEXO
 40
1.0
  9
$DIMDLI
 40
3.75
  9
$DIMRND
 40
0.0
  9
$DIMDLE
 40
0.0
  9
$DIMEXE
 40
1.0
  9
$DIMTP
 40
0.0
  9
$DIMTM
 40
0.0
  9
$DIMTXT
 40
3.5
  9
$DIMCEN
 40
2.5
  9
$DIMTSZ
 40
0.0
  9
$DIMTOL
 70
     0
  9
$DIMLIM
 70
     0
  9
$DIMTIH
 70
     1
  9
$DIMTOH
 70
     1
  9
$DIMSE1
 70
     0
  9
$DIMSE2
 70
     0
  9
$DIMTAD
 70
     1
  9
$DIMZIN
 70
     0
  9
$DIMBLK
  1

  9
$DIMASO
 70
     1
  9
$DIMSHO
 70
     1
  9
$DIMPOST
  1

  9
$DIMAPOST
  1

  9
$DIMALT
 70
     0
  9
$DIMALTD
 70
     3
  9
$DIMALTF
 40
0.0393700787
  9
$DIMLFAC
 40
1.0
  9
$DIMTOFL
 70
     1
  9
$DIMTVP
 40
0.0
  9
$DIMTIX
 70
     0
  9
$DIMSOXD
 70
     0
  9
$DIMSAH
 70
     0
  9
$DIMBLK1
  1

  9
$DIMBLK2
  1

  9
$DIMSTYLE
  2
ISO-25
  9
$DIMCLRD
 70
     0
  9
$DIMCLRE
 70
     0
  9
$DIMCLRT
 70
     0
  9
$DIMTFAC
 40
1.0
  9
$DIMGAP
 40
1.524
  9
$DIMJUST
 70
     0
  9
$DIMSD1
 70
     0
  9
$DIMSD2
 70
     0
  9
$DIMTOLJ
 70
     0
  9
$DIMTZIN
 70
     0
  9
$DIMALTZ
 70
     0
  9
$DIMALTTZ
 70
     0
  9
$DIMUPT
 70
     0
  9
$DIMDEC
 70
     0
  9
$DIMTDEC
 70
     0
  9
$DIMALTU
 70
     2
  9
$DIMALTTD
 70
     3
  9
$DIMTXSTY
  7
Standard
  9
$DIMAUNIT
 70
     0
  9
$DIMADEC
 70
     0
  9
$DIMALTRND
 40
0.0
  9
$DIMAZIN
 70
     0
  9
$DIMDSEP
 70
    44
  9
$DIMATFIT
 70
     3
  9
$DIMFRAC
 70
     0
  9
$DIMLDRBLK
  1

  9
$DIMLUNIT
 70
     2
  9
$DIMLWD
 70
    -2
  9
$DIMLWE
 70
    -2
  9
$DIMTMOVE
 70
     0
  9
$DIMFXL
 40
1.0
  9
$DIMFXLON
 70
     0
  9
$DIMJOGANG
 40
0.7853981633974483
  9
$DIMTFILL
 70
     0
  9
$DIMTFILLCLR
 70
     0
  9
$DIMARCSYM
 70
     0
  9
$DIMLTYPE
  6

  9
$DIMLTEX1
  6

  9
$DIMLTEX2
  6

  9
$DIMTXTDIRECTION
 70
     0
  9
$LUNITS
 70
     2
  9
$LUPREC
 70
     3
  9
$SKETCHINC
 40
1.0
  9
$FILLETRAD
 40
10.0
  9
$AUNITS
 70
     0
  9
$AUPREC
 70
     0
  9
$MENU
  1
.
  9
$ELEVATION
 40
0.0
  9
$PELEVATION
 40
0.0
  9
$THICKNESS
 40
0.0
  9
$LIMCHECK
 70
     0
  9
$CHAMFERA
 40
0.0
  9
$CHAMFERB
 40
0.0
  9
$CHAMFERC
 40
0.0
  9
$CHAMFERD
 40
0.0
  9
$SKPOLY
 70
     0
  9
$TDCREATE
 40
2453353.800459155
  9
$TDUCREATE
 40
2453353.717125822
  9
$TDUPDATE
 40
2458039.925038264
  9
$TDUUPDATE
 40
2458039.841704931
  9
$TDINDWG
 40
0.0427314931
  9
$TDUSRTIMER
 40
0.0427314931
  9
$USRTIMER
 70
     1
  9
$ANGBASE
 50
0.0
  9
$ANGDIR
 70
     0
  9
$PDMODE
 70
     0
  9
$PDSIZE
 40
-1.0
  9
$PLINEWID
 40
0.0
  9
$SPLFRAME
 70
     0
  9
$SPLINETYPE
 70
     6
  9
$SPLINESEGS
 70
     8
  9
$HANDSEED
  5
243
  9
$SURFTAB1
 70
     6
  9
$SURFTAB2
 70
     6
  9
$SURFTYPE
 70
     6
  9
$SURFU
 70
     6
  9
$SURFV
 70
     6
  9
$UCSBASE
  2

  9
$UCSNAME
  2

  9
$UCSORG
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSXDIR
 10
1.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSYDIR
 10
0.0
 20
1.0
 30
0.0
  9
$UCSORTHOREF
  2

  9
$UCSORTHOVIEW
 70
     0
  9
$UCSORGTOP
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGBOTTOM
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGLEFT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGRIGHT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGFRONT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGBACK
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSBASE
  2

  9
$PUCSNAME
  2

  9
$PUCSORG
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSXDIR
 10
1.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSYDIR
 10
0.0
 20
1.0
 30
0.0
  9
$PUCSORTHOREF
  2

  9
$PUCSORTHOVIEW
 70
     0
  9
$PUCSORGTOP
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGBOTTOM
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGLEFT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGRIGHT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGFRONT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGBACK
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$USERI1
 70
     0
  9
$USERI2
 70
     0
  9
$USERI3
 70
     0
  9
$USERI4
 70
     0
  9
$USERI5
 70
     0
  9
$USERR1
 40
0.0
  9
$USERR2
 40
0.0
  9
$USERR3
 40
0.0
  9
$USERR4
 40
0.0
  9
$USERR5
 40
0.0
  9
$WORLDVIEW
 70
     1
  9
$SHADEDGE
 70
     3
  9
$SHADEDIF
 70
    70
  9
$TILEMODE
 70
     1
  9
$MAXACTVP
 70
    64
  9
$PINSBASE
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PLIMCHECK
 70
     0
  9
$PEXTMIN
 10
1.000000000000000E+20
 20
1.000000000000000E+20
 30
1.000000000000000E+20
  9
$PEXTMAX
 10
-1.000000000000000E+20
 20
-1.000000000000000E+20
 30
-1.000000000000000E+20
  9
$PLIMMIN
 10
0.0
 20
0.0
  9
$PLIMMAX
 10
420.0
 20
297.0
  9
$UNITMODE
 70
     0
  9
$VISRETAIN
 70
     1
  9
$PLINEGEN
 70
     0
  9
$PSLTSCALE
 70
     1
  9
$TREEDEPTH
 70
  3020
  9
$CMLSTYLE
  2
Standard
  9
$CMLJUST
 70
     0
  9
$CMLSCALE
 40
20.0
  9
$PROXYGRAPHICS
 70
     1
  9
$MEASUREMENT
 70
     1
  9
$CELWEIGHT
370
    -1
  9
$ENDCAPS
280
     0
  9
$JOINSTYLE
280
     0
  9
$LWDISPLAY
290
     1
  9
$INSUNITS
 70
     4
  9
$HYPERLINKBASE
  1

  9
$STYLESHEET
  1

  9
$XEDIT
290
     0
  9
$CEPSNTYPE
380
     0
  9
$PSTYLEMODE
290
     1
  9
$FINGERPRINTGUID
  2
{E96BE9A8-1F64-488D-95A5-CF17616A654E}
  9
$VERSIONGUID
  2
{FAEB1C32-E019-11D5-929B-00C0DF256EC4}
  9
$EXTNAMES
290
     1
  9
$PSVPSCALE
 40
0.0
  9
$OLESTARTUP
290
     0
  9
$SORTENTS
280
   127
  9
$INDEXCTL
280
     0
  9
$HIDETEXT
280
     1
  9
$XCLIPFRAME
280
     0
  9
$HALOGAP
280
     0
  9
$OBSCOLOR
 70
   257
  9
$OBSLTYPE
280
     0
  9
$INTERSECTIONDISPLAY
280
     0
  9
$INTERSECTIONCOLOR
 70
   257
  9
$DIMASSOC
280
     2
  9
$PROJECTNAME
  1

  9
$CAMERADISPLAY
290
     0
  9
$LENSLENGTH
 40
50.0
  9
$CAMERAHEIGHT
 40
0.0
  9
$STEPSPERSEC
 40
2.0
  9
$STEPSIZE
 40
6.0
  9
$3DDWFPREC
 40
2.0
  9
$PSOLWIDTH
 40
0.25
  9
$PSOLHEIGHT
 40
4.0
  9
$LOFTANG1
 40
1.570796326794897
  9
$LOFTANG2
 40
1.570796326794897
  9
$LOFTMAG1
 40
0.0
  9
$LOFTMAG2
 40
0.0
  9
$LOFTPARAM
 70
     7
  9
$LOFTNORMALS
280
     1
  9
$LATITUDE
 40
37.795
  9
$LONGITUDE
 40
-122.394
  9
$NORTHDIRECTION
 40
0.0
  9
$TIMEZONE
 70
 -8000
  9
$LIGHTGLYPHDISPLAY
280
     1
  9
$TILEMODELIGHTSYNCH
280
     1
  9
$SOLIDHIST
280
     1
  9
$SHOWHIST
280
     1
  9
$DWFFRAME
280
     2
  9
$DGNFRAME
280
     2
  9
$REALWORLDSCALE
290
     1
  9
$INTERFERECOLOR
 62
   256
  9
$CSHADOW
280
     0
  9
$SHADOWPLANELOCATION
 40
0.0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
CLASSES
  0
CLASS
  1
ACDBDICTIONARYWDFLT
  2
AcDbDictionaryWithDefault
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
 91
        4
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
ACDBPLACEHOLDER
  2
AcDbPlaceHolder
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
 91
        1
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
LAYOUT
  2
AcDbLayout
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
 91
        1
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
DICTIONARYVAR
  2
AcDbDictionaryVar
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
 91
        4
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
TABLESTYLE
  2
AcDbTableStyle
  3
ObjectDBX Classes
 90
     4095
 91
        4
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
SCALE
  2
AcDbScale
  3
ObjectDBX Classes
 90
     1153
 91
        4
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
CELLSTYLEMAP
  2
AcDbCellStyleMap
  3
ObjectDBX Classes
 90
     1152
 91
        4
280
     0
281
     0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
TABLES
  0
TABLE
  2
VPORT
  5
8
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     2
  0
VPORT
  5
97
330
8
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbViewportTableRecord
  2
*Active
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 11
1.0
 21
1.0
 12
214.32700812445
 22
148.4999947111
 13
0.0
 23
0.0
 14
10.0
 24
10.0
 15
10.0
 25
10.0
 16
0.0
 26
0.0
 36
1.0
 17
0.0
 27
0.0
 37
0.0
 40
302.94
 41
1.4141414141
 42
50.0
 43
0.0
 44
0.0
 50
0.0
 51
0.0
 71
    16
 72
  2000
 73
     1
 74
     3
 75
     0
 76
     0
 77
     0
 78
     0
281
     0
 65
     0
110
0.0
120
0.0
130
0.0
111
1.0
121
0.0
131
0.0
112
0.0
122
1.0
132
0.0
 79
     0
146
0.0
 60
     3
 61
     5
292
     1
282
     1
141
0.0
142
0.0
 63
   256
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
LTYPE
  5
5
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     6
  0
LTYPE
  5
14
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
ByBlock
 70
     0
  3

 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
15
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
ByLayer
 70
     0
  3

 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
16
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
Continuous
 70
     0
  3
Solid line
 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
1FB
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
HIDDEN
 70
     0
  3
Hidden __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 72
    65
 73
     2
 40
1.905
 49
1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-0.635
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
  0
LTYPE
  5
1FC
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
PHANTOM
 70
     0
  3
Phantom ______  __  __  ______  __  __  ______
 72
    65
 73
     6
 40
12.7
 49
6.35
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
  0
LTYPE
  5
1FD
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
CENTER
 70
     0
  3
Center ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____
 72
    65
 73
     4
 40
10.16
 49
6.35
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
  0
LTYPE
  5
1FE
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
CENTERX2
 70
     0
  3
Center (2x) ________  __  ________  __  _____
 72
    65
 73
     4
 40
20.32
 49
12.7
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-2.54
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
2.54
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-2.54
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
  0
LTYPE
  5
1FF
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
DOT2
 70
     0
  3
Dot (.5x) ........................................
 72
    65
 73
     2
 40
0.635
 49
0.0
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-0.635
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
LAYER
  5
2
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     8
  0
LAYER
  5
10
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
0
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    -3
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
200
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
1
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    25
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
201
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
2
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    -3
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
202
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
3
 70
     0
 62
     7
  6
HIDDEN
370
    -3
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
203
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
4
 70
     0
 62
    11
  6
PHANTOM
370
    -3
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
77
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
5
 70
     0
 62
   136
  6
PHANTOM
370
    -3
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
78
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
6
 70
     0
 62
   132
  6
Continuous
370
    -3
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
79
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
SLD-0
 70
     0
 62
   179
  6
Continuous
370
    -3
390
F
347
0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
STYLE
  5
3
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     5
  0
STYLE
  5
11
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
Standard
 70
     0
 40
0.0
 41
1.0
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
txt
  4

  0
STYLE
  5
165
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE0
 70
     0
 40
0.0
 41
0.75
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
STYLE
  5
16A
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE1
 70
     0
 40
0.0
 41
0.605
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
STYLE
  5
17B
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE2
 70
     0
 40
0.0
 41
0.6931818182
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
STYLE
  5
188
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE3
 70
     0
 40
0.0
 41
0.7098903681
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
VIEW
  5
6
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
UCS
  5
7
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
APPID
  5
9
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     1
  0
APPID
  5
12
330
9
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbRegAppTableRecord
  2
ACAD
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
DIMSTYLE
  5
A
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     3
100
AcDbDimStyleTable
  0
DIMSTYLE
105
27
330
A
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbDimStyleTableRecord
  2
Standard
 70
     0
278
     0
340
11
  0
DIMSTYLE
105
204
330
A
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbDimStyleTableRecord
  2
ISO-25
 70
     0
 41
2.5
 42
0.625
 43
3.75
 44
1.25
 73
     0
 74
     0
 77
     1
 78
     8
140
2.5
141
2.5
143
0.0393700787
147
0.625
171
     3
172
     1
271
     2
272
     2
274
     3
278
    44
283
     0
284
     8
340
11
  0
DIMSTYLE
105
1A3
102
{ACAD_REACTORS
330
1A2
330
1AD
330
1B7
102
}
330
A
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbDimStyleTableRecord
  2
SLDDIMSTYLE0
 70
     0
 41
3.0
 44
0.0
 45
0.000000001
 73
     0
 74
     0
 77
     1
 78
    12
 79
     3
140
3.5
147
0.875
173
     1
271
     0
272
     0
276
     2
284
    12
340
165
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
BLOCK_RECORD
  5
1
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     7
  0
BLOCK_RECORD
  5
1F
102
{ACAD_XDICTIONARY
360
23C
102
}
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Model_Space
340
22
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
73
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Paper_Space
340
74
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
23
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Paper_Space0
340
26
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
167
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
SW_NOTE_0
340
0
102
{BLKREFS
331
16D
102
}
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
176
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
SW_NOTE_1
340
0
102
{BLKREFS
331
17F
102
}
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
180
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
SW_NOTE_2
340
0
102
{BLKREFS
331
186
102
}
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
1A4
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D
340
0
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
1AE
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D_1
340
0
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
1B8
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D_2
340
0
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
ENDTAB
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
BLOCKS
  0
BLOCK
  5
20
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Model_Space
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Model_Space
  1

  0
ENDBLK
  5
21
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
75
330
73
100
AcDbEntity
 67
     1
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Paper_Space
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Paper_Space
  1

  0
ENDBLK
  5
76
330
73
100
AcDbEntity
 67
     1
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
208
330
23
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Paper_Space0
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Paper_Space0
  1

  0
ENDBLK
  5
209
330
23
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
20A
330
167
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
SW_NOTE_0
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
SW_NOTE_0
  1

  0
MTEXT
  5
16B
330
167
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
6.1391851107
 30
0.0
 40
4.7625
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
NOMASTYL
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
16C
330
167
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
36.1652337015
 20
4.5425817408
 30
0.0
 40
3.175
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
®
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
20B
330
167
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
20C
330
176
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
SW_NOTE_1
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
SW_NOTE_1
  1

  0
MTEXT
  5
179
330
176
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
13.0224609375
 20
3.0695925553
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Gert-Noël-Strasse
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
17A
330
176
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.9723005876
 20
-1.1054073374
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
B-4731 Eynatten - Belgium
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
17C
330
176
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.9119422182
 20
-5.2804072301
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Tel +32 (0)87 85 85 00
  7
SLDTEXTSTYLE2
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
17D
330
176
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.8096920088
 20
-9.4554071228
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
www.nmc-decoration.com
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
17E
330
176
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
13.0582897186
 20
-13.6304070155
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
info@nmc.eu
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
20D
330
176
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
20E
330
180
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
SW_NOTE_2
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
SW_NOTE_2
  1

  0
MTEXT
  5
183
330
180
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
3.2226693494
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
This document contains confidential information. It remains our entire property and can neither be reproduced
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
184
330
180
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
0.0282250023
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
nor communicated to third parties by whatever means, nor used for own purposes, in particular for the execution
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
185
330
180
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
-3.1662193449
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
of what is represented thereon, without our written authorization.
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
20F
330
180
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
210
330
1A4
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D
  1

  0
SOLID
  5
1A7
330
1A4
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
189.4139507052
 20
283.8053442375
 30
0.0
 11
186.4139507052
 21
284.5553442375
 31
0.0
 12
186.4139507052
 22
283.0553442375
 32
0.0
 13
186.4139507052
 23
283.0553442375
 33
0.0
  0
SOLID
  5
1A8
330
1A4
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
51.5139507052
 20
283.8053442375
 30
0.0
 11
54.5139507052
 21
283.0553442375
 31
0.0
 12
54.5139507052
 22
284.5553442375
 32
0.0
 13
54.5139507052
 23
284.5553442375
 33
0.0
  0
LINE
  5
1A9
330
1A4
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
189.4139507052
 20
263.8776480468
 30
0.0
 11
189.4139507052
 21
284.8053442375
 31
0.0
  0
LINE
  5
1AA
330
1A4
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
51.5139507052
 20
125.9776480468
 30
0.0
 11
51.5139507052
 21
284.8053442375
 31
0.0
  0
LINE
  5
1AB
330
1A4
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
189.4139507052
 20
283.8053442375
 30
0.0
 11
51.5139507052
 21
283.8053442375
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
1AC
330
1A4
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
112.2097840127
 20
288.3170811521
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
138mm
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
211
330
1A4
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
212
330
1AE
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D_1
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D_1
  1

  0
SOLID
  5
1B1
330
1AE
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
29.9647363146
 20
262.8776480468
 30
0.0
 11
29.2147363146
 21
259.8776480468
 31
0.0
 12
30.7147363146
 22
259.8776480468
 32
0.0
 13
30.7147363146
 23
259.8776480468
 33
0.0
  0
SOLID
  5
1B2
330
1AE
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
29.9647363146
 20
124.9776480468
 30
0.0
 11
30.7147363146
 21
127.9776480468
 31
0.0
 12
29.2147363146
 22
127.9776480468
 32
0.0
 13
29.2147363146
 23
127.9776480468
 33
0.0
  0
LINE
  5
1B3
330
1AE
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
188.4139507052
 20
262.8776480468
 30
0.0
 11
28.9647363146
 21
262.8776480468
 31
0.0
  0
LINE
  5
1B4
330
1AE
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
50.5139507052
 20
124.9776480468
 30
0.0
 11
28.9647363146
 21
124.9776480468
 31
0.0
  0
LINE
  5
1B5
330
1AE
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
29.9647363146
 20
262.8776480468
 30
0.0
 11
29.9647363146
 21
124.9776480468
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
1B6
330
1AE
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
25.4529994001
 20
185.6734813543
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
138mm
  7
SLDTEXTSTYLE0
 11
-6.156016597943509E-15
 21
1.0
 31
0.0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
213
330
1AE
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
214
330
1B8
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D_2
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D_2
  1

  0
SOLID
  5
1BB
330
1B8
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
72.7605580978
 20
103.7310406543
 30
0.0
 11
75.4122085272
 21
105.3220309119
 31
0.0
 12
74.3515483554
 22
106.3826910837
 32
0.0
 13
74.3515483554
 23
106.3826910837
 33
0.0
  0
SOLID
  5
1BC
330
1B8
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
210.6605580978
 20
241.6310406542
 30
0.0
 11
208.0089076683
 21
240.0400503966
 31
0.0
 12
209.0695678401
 22
238.9793902248
 32
0.0
 13
209.0695678401
 23
238.9793902248
 33
0.0
  0
LINE
  5
1BD
330
1B8
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
52.2210574864
 20
124.2705412656
 30
0.0
 11
73.4676648789
 21
103.0239338731
 31
0.0
  0
LINE
  5
1BE
330
1B8
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
190.1210574864
 20
262.1705412656
 30
0.0
 11
211.3676648789
 21
240.9239338731
 31
0.0
  0
LINE
  5
1BF
330
1B8
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
72.7605580978
 20
103.7310406543
 30
0.0
 11
210.6605580978
 21
241.6310406542
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
1C0
330
1B8
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
132.6837010892
 20
170.0347431802
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
195mm
  7
SLDTEXTSTYLE0
 11
0.7071067811865487
 21
0.7071067811865462
 31
0.0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
215
330
1B8
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
ENTITIES
  0
HATCH
  5
7A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        1
 92
        0
 93
       10
 72
     1
 10
240.1076931530536
 20
19.17592733680069
 11
240.0115005749526
 21
18.44769271784209
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
240.0115005749526
 20
18.44769271784209
 42
1.0
 10
242.0093228156641
 20
19.83291669210514
 42
1.0
 10
244.6917699341341
 20
19.62145673122055
 42
1.0
 10
243.9152312868673
 20
17.08193422208977
 42
1.0
 97
        0
 72
     1
 10
243.9152312868673
 20
17.08193422208977
 11
242.7422393193871
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
242.7422393193871
 20
13.035663373492
 11
239.8623468884665
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
239.8623468884665
 20
13.035663373492
 11
240.9001998178945
 21
16.8618918393323
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
240.9001998178945
 20
16.8618918393323
 42
1.0
 10
241.3511707406333
 20
18.45663790826956
 42
1.0
 10
239.6863173230808
 20
17.69217294264038
 42
1.0
 10
239.3700947645661
 20
16.49660560895487
 42
1.0
 97
        0
 72
     1
 10
239.3700947645661
 20
16.49660560895487
 11
238.4140228898051
 21
13.02476171333845
 72
     1
 10
238.4140228898051
 20
13.02476171333845
 11
235.4605225487466
 21
13.02476171333845
 72
     1
 10
235.4605225487466
 20
13.02476171333845
 11
237.1666571674607
 21
19.17592733680069
 72
     1
 10
237.1666571674607
 20
19.17592733680069
 11
240.1076931530536
 21
19.17592733680069
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        1
 92
        0
 93
       15
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
255.2069916600209
 20
17.98542636053584
 42
1.0
 10
254.807822226527
 20
19.28965682895976
 42
1.0
 10
252.9042453959482
 20
19.64053463648922
 42
1.0
 10
250.932133213824
 20
18.46637064752495
 42
1.0
 97
        0
 72
     1
 10
250.932133213824
 20
18.46637064752495
 11
250.9952177352926
 21
19.16385675574901
 72
     1
 10
250.9952177352926
 20
19.16385675574901
 11
248.1873674186118
 21
19.16385675574901
 72
     1
 10
248.1873674186118
 20
19.16385675574901
 11
246.4337287227611
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
246.4337287227611
 20
13.035663373492
 11
249.2918178333747
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
249.2918178333747
 20
13.035663373492
 11
250.1392327745691
 21
16.01330487665385
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
250.1392327745691
 20
16.01330487665385
 42
1.0
 10
250.6174671494495
 20
17.75603881176506
 42
1.0
 10
252.2928284527416
 20
18.26269935851337
 42
1.0
 10
251.8850858991327
 20
16.7754351010727
 42
1.0
 97
        0
 72
     1
 10
251.8850858991327
 20
16.7754351010727
 11
250.8678704696994
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
250.8678704696994
 20
13.035663373492
 11
253.7742481056916
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
253.7742481056916
 20
13.035663373492
 11
254.6115427343885
 21
16.03394237664867
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
254.6115427343885
 20
16.03394237664867
 42
1.0
 10
255.0796505955996
 20
17.78914686839737
 42
1.0
 10
256.6685520600461
 20
17.98463881170785
 42
1.0
 10
256.3359770113012
 20
16.7754351010727
 42
1.0
 97
        0
 72
     1
 10
256.3359770113012
 20
16.7754351010727
 11
255.3195367283522
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
255.3195367283522
 20
13.035663373492
 11
258.2535653897281
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
258.2535653897281
 20
13.035663373492
 11
259.3829476160082
 21
17.06051537443891
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 10
259.3829476160082
 20
17.06051537443891
 42
1.0
 10
260.0944452720803
 20
19.5770625417785
 42
1.0
 10
256.8430220307056
 20
19.76320931907576
 42
1.0
 10
255.2069916600209
 20
17.98542636053584
 42
1.0
 97
        0
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        1
 92
        0
 93
       16
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 10
262.8898343338815
 20
13.3923857855122
 42
1.0
 10
261.848080867345
 20
13.97537655685084
 42
1.0
 10
261.9921774981684
 20
14.84733573632031
 42
1.0
 10
262.8434867752993
 20
17.43476229817346
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 10
262.8434867752993
 20
17.43476229817346
 42
1.0
 10
263.1900950759939
 20
18.48857394341784
 42
1.0
 10
263.9767571363441
 20
18.96719279095442
 42
1.0
 10
264.9386705150098
 20
19.24680363072824
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 10
264.9386705150098
 20
19.24680363072824
 42
1.0
 10
265.8846220772734
 20
19.5244797048776
 42
1.0
 10
267.9595403873015
 20
19.51785685331676
 42
1.0
 10
269.0889102112379
 20
19.14166586219988
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 10
269.0889102112379
 20
19.14166586219988
 42
1.0
 10
269.5320955626896
 20
18.99173702922953
 42
1.0
 10
270.156752007846
 20
18.5921738213216
 42
1.0
 10
270.3514688046723
 20
18.10380673159996
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 10
270.3514688046723
 20
18.10380673159996
 42
1.0
 10
270.5648883358689
 20
17.46122889972936
 42
1.0
 10
270.304736773434
 20
16.95146156587242
 42
1.0
 10
270.1403933164438
 20
16.49816210309511
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
270.1403933164438
 20
16.49816210309511
 42
1.0
 10
269.2361136291699
 20
16.49348021833068
 42
1.0
 10
268.3147125063534
 20
16.49271127301834
 42
1.0
 10
267.1829986394488
 20
16.49271127301834
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 10
267.1829986394488
 20
16.49271127301834
 42
1.0
 10
267.3582437565925
 20
17.30468031578413
 42
1.0
 10
267.6246336979321
 20
17.81290355784455
 42
1.0
 10
267.1596388250015
 20
18.08901073550991
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
267.1596388250015
 20
18.08901073550991
 42
1.0
 10
266.932979791855
 20
18.20272472473929
 42
1.0
 10
266.5606738349169
 20
18.18286237122864
 42
1.0
 10
266.3488232002042
 20
18.08511329898744
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 10
266.3488232002042
 20
18.08511329898744
 42
1.0
 10
265.954713922959
 20
17.90324843086886
 42
1.0
 10
265.8472352120484
 20
17.70619999341812
 42
1.0
 10
265.7124837472383
 20
17.22251478846092
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
265.7124837472383
 20
17.22251478846092
 42
1.0
 10
265.4570202707396
 20
16.30032611681646
 42
1.0
 10
265.4336418527768
 20
16.25670087268673
 42
1.0
 10
265.1555813059713
 20
15.20444882216852
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 10
265.1555813059713
 20
15.20444882216852
 42
1.0
 10
264.8857063060387
 20
14.30640131262743
 42
1.0
 10
265.11585659895
 20
14.11167831462924
 42
1.0
 10
265.5021772043221
 20
14.04936273847295
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
265.5021772043221
 20
14.04936273847295
 42
1.0
 10
266.5575608466364
 20
13.92240614670783
 42
1.0
 10
266.6299967352901
 20
14.81383080468811
 42
1.0
 10
266.8792466375716
 20
15.63983930057532
 42
1.0
 97
        0
 72
     1
 10
266.8792466375716
 20
15.63983930057532
 11
266.932979791855
 21
15.63983930057532
 72
     1
 10
266.932979791855
 20
15.63983930057532
 11
269.8786914610405
 21
15.63905795291927
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
269.8786914610405
 20
15.63905795291927
 42
1.0
 10
269.6637216368754
 20
14.74880531642307
 42
1.0
 10
269.3739904846042
 20
13.7506708928445
 42
1.0
 10
268.6278158754157
 20
13.38342509215505
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 10
268.6278158754157
 20
13.38342509215505
 42
1.0
 10
267.2702305241926
 20
12.79381767042744
 42
1.0
 10
264.7758835521599
 20
12.34400946741492
 42
1.0
 10
262.8898343338815
 20
13.3923857855122
 42
1.0
 97
        0
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        2
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
261.05557730309
 20
9.752688569625203
 11
271.4239924860448
 21
9.752688569625203
 72
     1
 10
271.4239924860448
 20
9.752688569625203
 11
271.4239924860448
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
271.4239924860448
 20
25.96072560170606
 11
261.05557730309
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
261.05557730309
 20
25.96072560170606
 11
261.05557730309
 21
9.752688569625203
 97
        0
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
261.4321620686209
 20
10.12927953632796
 11
261.4321620686209
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
261.4321620686209
 20
25.58414393676114
 11
271.0470046443422
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
271.0470046443422
 20
25.58414393676114
 11
271.0470046443422
 21
10.12927953632796
 72
     1
 10
271.0470046443422
 20
10.12927953632796
 11
261.4321620686209
 21
10.12927953632796
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        2
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
245.5555466673166
 20
9.752688569625203
 11
260.367445662637
 21
9.752688569625203
 72
     1
 10
260.367445662637
 20
9.752688569625203
 11
260.367445662637
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
260.367445662637
 20
25.96072560170606
 11
245.5555466673166
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
245.5555466673166
 20
25.96072560170606
 11
245.5555466673166
 21
9.752688569625203
 97
        0
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
259.9912453697624
 20
10.12927953632796
 11
245.9317438596054
 21
10.12927953632796
 72
     1
 10
245.9317438596054
 20
10.12927953632796
 11
245.9317438596054
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
245.9317438596054
 20
25.58414393676114
 11
259.9912453697624
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
259.9912453697624
 20
25.58414393676114
 11
259.9912453697624
 21
10.12927953632796
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        2
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
234.6789237452311
 20
25.96072560170606
 11
234.6789237452311
 21
9.752688569625203
 72
     1
 10
234.6789237452311
 20
9.752688569625203
 11
244.8685777465899
 21
9.752688569625203
 72
     1
 10
244.8685777465899
 20
9.752688569625203
 11
244.8685777465899
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
244.8685777465899
 20
25.96072560170606
 11
234.6789237452311
 21
25.96072560170606
 97
        0
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
244.4919898804731
 20
10.12927953632796
 11
235.0555085107619
 21
10.12927953632796
 72
     1
 10
235.0555085107619
 20
10.12927953632796
 11
235.0555085107619
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
235.0555085107619
 20
25.58414393676114
 11
244.4919898804731
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
244.4919898804731
 20
25.58414393676114
 11
244.4919898804731
 21
10.12927953632796
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
LINE
  5
80
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
20.0000263822
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
4.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
81
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
415.0000103874
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
291.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
82
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
230.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
83
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
296.9999947111
 30
0.0
 11
420.0000103874
 21
296.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
84
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
296.9999947111
 30
0.0
 11
0.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
85
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
20.0000263822
 20
291.9999947111
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
291.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
86
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
20.0000263822
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
20.0000263822
 21
291.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
87
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
-0.0000052889
 30
0.0
 11
420.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
88
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
420.0000103874
 20
296.9999947111
 30
0.0
 11
420.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
89
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
291.9999947111
 30
0.0
 11
230.0000103874
 21
296.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
8A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
125.0000103874
 20
-0.0000052889
 30
0.0
 11
125.0000103874
 21
4.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
8B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
125.0000103874
 20
291.9999947111
 30
0.0
 11
125.0000103874
 21
296.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
8C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
51.0921357836
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
51.0921357836
 31
0.0
  0
LINE
  5
8D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
164.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
149.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
8E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
161.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
146.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
8F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
158.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
143.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
90
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
155.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
140.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
91
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
415.0000103874
 20
17.9682371971
 30
0.0
 11
375.5
 21
17.9682371971
 31
0.0
  0
LINE
  5
216
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
322.5000103874
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
322.5000103874
 21
30.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
217
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
250.9564126167
 20
262.8290385789
 30
0.0
 11
51.0743221121
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
94
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
375.5
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
375.5
 21
30.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
95
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
51.0921357836
 30
0.0
 11
230.0000103874
 21
4.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
96
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
262.8290385789
 30
0.0
 11
51.0743221121
 21
62.9469480743
 31
0.0
  0
LINE
  5
218
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
152.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
137.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
219
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
164.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
149.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
21A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
167.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
152.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
21B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
170.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
155.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
21C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
173.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
158.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
21D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
161.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
146.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
21E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
149.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
134.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
21F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
158.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
143.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
220
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
155.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
140.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
221
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
146.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
131.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
222
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
152.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
137.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
223
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
149.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
134.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
224
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
146.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
131.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
225
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
143.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
128.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
226
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
140.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
125.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
227
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
137.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
122.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
228
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
134.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
119.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
229
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
131.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
116.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
22A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
128.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
113.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
22B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
125.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
110.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
22C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
122.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
107.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
22D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
119.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
104.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
22E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
116.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
101.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
22F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
113.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
98.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
230
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
110.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
95.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
231
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
107.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
92.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
232
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
104.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
89.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
233
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
101.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
86.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
234
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
98.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
83.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
235
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
95.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
80.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
236
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
92.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
77.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
237
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
89.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
74.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
238
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
86.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
71.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
239
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
83.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
68.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
23A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
143.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
128.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
23B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
140.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
125.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
BB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
80.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
65.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
BC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
77.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
62.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
BD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
74.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
59.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
BE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
71.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
56.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
BF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
68.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
53.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
C0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
65.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
248.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
62.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
251.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
59.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
254.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
56.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
257.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
53.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
260.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
50.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
263.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
47.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
266.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
44.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
269.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
41.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
272.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
41.936479683
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
41.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
CA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
38.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
275.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
CB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
395.2500051937
 20
30.936479683
 30
0.0
 11
395.2500051937
 21
4.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
CC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
137.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
122.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
CD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
260.3674456626
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
245.5555466673
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
CE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
258.2535653897
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
259.382947616
 21
17.0605153744
 31
0.0
  0
LINE
  5
CF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
134.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
119.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
D0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
244.4919898805
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
244.4919898805
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
D1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
242.7422393194
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
239.8623468885
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
D2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
261.4321620686
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
271.0470046443
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
D3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
131.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
116.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
D4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
167.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
152.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
D5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
253.7742481057
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
254.6115427344
 21
16.0339423766
 31
0.0
  0
LINE
  5
D6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
271.423992486
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
261.0555773031
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
D7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
170.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
155.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
D8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
237.1666571675
 20
19.1759273368
 30
0.0
 11
240.1076931531
 21
19.1759273368
 31
0.0
  0
LINE
  5
D9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
246.4337287228
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
249.2918178334
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
DA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
259.9912453698
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
259.9912453698
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
DB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
249.2918178334
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
250.1392327746
 21
16.0133048767
 31
0.0
  0
LINE
  5
DC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
30.936479683
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
30.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
DD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
173.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
158.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
DE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
176.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
161.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
DF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
179.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
164.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
E0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
182.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
167.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
E1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
245.5555466673
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
245.5555466673
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
E2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
185.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
170.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
E3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
261.4321620686
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
261.4321620686
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
E4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
250.9321332138
 20
18.4663706475
 30
0.0
 11
250.9952177353
 21
19.1638567557
 31
0.0
  0
LINE
  5
E5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
244.4919898805
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
235.0555085108
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
E6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
239.8623468885
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
240.9001998179
 21
16.8618918393
 31
0.0
  0
LINE
  5
E7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
245.5555466673
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
260.3674456626
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
E8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
256.3359770113
 20
16.7754351011
 30
0.0
 11
255.3195367284
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
E9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
261.0555773031
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
261.0555773031
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
EA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
188.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
173.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
EB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
191.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
176.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
EC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
194.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
179.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
ED
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
197.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
182.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
EE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
200.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
185.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
EF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
203.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
188.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
206.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
191.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
209.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
194.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
212.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
197.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
215.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
200.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
218.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
203.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
221.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
206.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
224.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
209.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
227.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
212.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
230.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
215.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
233.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
218.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
FA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
236.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
221.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
FB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
239.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
224.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
FC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
242.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
227.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
FD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
240.1076931531
 20
19.1759273368
 30
0.0
 11
240.011500575
 21
18.4476927178
 31
0.0
  0
LINE
  5
FE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
266.8792466376
 20
15.6398393006
 30
0.0
 11
266.9329797919
 21
15.6398393006
 31
0.0
  0
LINE
  5
FF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
244.8685777466
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
244.8685777466
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
100
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
245.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
230.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
101
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
248.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
233.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
102
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
259.9912453698
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
245.9317438596
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
103
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
251.8850858991
 20
16.7754351011
 30
0.0
 11
250.8678704697
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
104
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
251.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
236.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
105
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
261.0555773031
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
271.423992486
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
106
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
271.0470046443
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
261.4321620686
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
107
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
250.9952177353
 20
19.1638567557
 30
0.0
 11
248.1873674186
 21
19.1638567557
 31
0.0
  0
LINE
  5
108
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
244.8685777466
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
234.6789237452
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
109
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
235.0555085108
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
235.0555085108
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
10A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
254.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
239.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
10B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
257.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
242.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
10C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
239.3700947646
 20
16.496605609
 30
0.0
 11
238.4140228898
 21
13.0247617133
 31
0.0
  0
LINE
  5
10D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
260.3674456626
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
260.3674456626
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
10E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
235.4605225487
 20
13.0247617133
 30
0.0
 11
237.1666571675
 21
19.1759273368
 31
0.0
  0
LINE
  5
10F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
255.3195367284
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
258.2535653897
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
110
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
234.6789237452
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
244.8685777466
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
111
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
235.0555085108
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
244.4919898805
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
112
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
243.9152312869
 20
17.0819342221
 30
0.0
 11
242.7422393194
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
113
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
266.9329797919
 20
15.6398393006
 30
0.0
 11
269.878691461
 21
15.6390579529
 31
0.0
  0
LINE
  5
114
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
245.9317438596
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
245.9317438596
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
115
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
250.8678704697
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
253.7742481057
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
116
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
234.6789237452
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
234.6789237452
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
117
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
271.423992486
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
271.423992486
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
118
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
271.0470046443
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
271.0470046443
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
119
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
248.1873674186
 20
19.1638567557
 30
0.0
 11
246.4337287228
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
11A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
245.9317438596
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
259.9912453698
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
11B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
238.4140228898
 20
13.0247617133
 30
0.0
 11
235.4605225487
 21
13.0247617133
 31
0.0
  0
LINE
  5
11C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
260.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
245.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
11D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
128.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
113.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
11E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
125.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
110.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
11F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
122.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
107.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
120
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
119.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
104.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
121
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
116.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
101.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
122
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
113.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
98.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
123
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
110.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
95.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
124
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
107.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
92.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
125
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
104.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
89.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
126
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
101.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
86.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
127
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
98.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
83.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
128
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
95.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
80.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
129
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
92.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
77.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
89.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
74.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
86.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
71.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
83.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
68.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
77.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
62.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
74.8561052137
 30
0.0
 11
39.0743221121
 21
62.8561052137
 31
0.0
  0
LINE
  5
130
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
71.8561052137
 30
0.0
 11
42.0743221121
 21
62.8561052137
 31
0.0
  0
LINE
  5
131
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
68.8561052137
 30
0.0
 11
45.0743221121
 21
62.8561052137
 31
0.0
  0
LINE
  5
132
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
65.8561052137
 30
0.0
 11
48.0743221121
 21
62.8561052137
 31
0.0
  0
LINE
  5
133
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
176.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
161.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
134
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
179.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
164.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
135
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
182.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
167.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
136
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
185.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
170.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
137
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
188.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
173.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
138
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
191.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
176.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
139
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
194.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
179.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
13A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
197.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
182.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
13B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
200.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
185.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
13C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
203.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
188.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
13D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
206.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
191.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
13E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
209.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
194.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
13F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
212.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
197.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
140
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
215.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
200.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
141
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
218.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
203.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
142
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
221.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
206.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
143
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
224.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
209.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
144
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
227.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
212.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
145
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
230.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
215.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
146
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
233.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
218.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
147
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
236.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
221.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
148
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
239.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
224.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
149
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
242.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
227.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
14A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
245.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
230.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
14B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
248.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
233.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
14C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
251.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
236.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
14D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
251.0472554773
 20
274.8290385789
 30
0.0
 11
239.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
14E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
251.0472554773
 20
271.8290385789
 30
0.0
 11
242.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
14F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
251.0472554773
 20
268.8290385789
 30
0.0
 11
245.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
150
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
251.0472554773
 20
265.8290385789
 30
0.0
 11
248.0472554773
 21
262.8290385789
 31
0.0
  0
SPLINE
  5
151
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 10
266.3488232002042
 20
18.08511329898744
 30
0.0
 10
265.954713922959
 20
17.90324843086886
 30
0.0
 10
265.8472352120484
 20
17.70619999341812
 30
0.0
 10
265.7124837472383
 20
17.22251478846092
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
152
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
240.0115005749526
 20
18.44769271784209
 30
0.0
 10
242.0093228156641
 20
19.83291669210514
 30
0.0
 10
244.6917699341341
 20
19.62145673122055
 30
0.0
 10
243.9152312868673
 20
17.08193422208977
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
153
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 10
264.9386705150098
 20
19.24680363072824
 30
0.0
 10
265.8846220772734
 20
19.5244797048776
 30
0.0
 10
267.9595403873015
 20
19.51785685331676
 30
0.0
 10
269.0889102112379
 20
19.14166586219988
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
154
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 10
270.3514688046723
 20
18.10380673159996
 30
0.0
 10
270.5648883358689
 20
17.46122889972936
 30
0.0
 10
270.304736773434
 20
16.95146156587242
 30
0.0
 10
270.1403933164438
 20
16.49816210309511
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
155
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 10
268.6278158754157
 20
13.38342509215505
 30
0.0
 10
267.2702305241926
 20
12.79381767042744
 30
0.0
 10
264.7758835521599
 20
12.34400946741492
 30
0.0
 10
262.8898343338815
 20
13.3923857855122
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
156
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 10
259.3829476160082
 20
17.06051537443891
 30
0.0
 10
260.0944452720803
 20
19.5770625417785
 30
0.0
 10
256.8430220307056
 20
19.76320931907576
 30
0.0
 10
255.2069916600209
 20
17.98542636053584
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
157
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
240.9001998178945
 20
16.8618918393323
 30
0.0
 10
241.3511707406333
 20
18.45663790826956
 30
0.0
 10
239.6863173230808
 20
17.69217294264038
 30
0.0
 10
239.3700947645661
 20
16.49660560895487
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
158
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
265.7124837472383
 20
17.22251478846092
 30
0.0
 10
265.4570202707396
 20
16.30032611681646
 30
0.0
 10
265.4336418527768
 20
16.25670087268673
 30
0.0
 10
265.1555813059713
 20
15.20444882216852
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
159
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 10
269.0889102112379
 20
19.14166586219988
 30
0.0
 10
269.5320955626896
 20
18.99173702922953
 30
0.0
 10
270.156752007846
 20
18.5921738213216
 30
0.0
 10
270.3514688046723
 20
18.10380673159996
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
15A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
270.1403933164438
 20
16.49816210309511
 30
0.0
 10
269.2361136291699
 20
16.49348021833068
 30
0.0
 10
268.3147125063534
 20
16.49271127301834
 30
0.0
 10
267.1829986394488
 20
16.49271127301834
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
15B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
267.1596388250015
 20
18.08901073550991
 30
0.0
 10
266.932979791855
 20
18.20272472473929
 30
0.0
 10
266.5606738349169
 20
18.18286237122864
 30
0.0
 10
266.3488232002042
 20
18.08511329898744
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
15C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 10
262.8898343338815
 20
13.3923857855122
 30
0.0
 10
261.848080867345
 20
13.97537655685084
 30
0.0
 10
261.9921774981684
 20
14.84733573632031
 30
0.0
 10
262.8434867752993
 20
17.43476229817346
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
15D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
265.5021772043221
 20
14.04936273847295
 30
0.0
 10
266.5575608466364
 20
13.92240614670783
 30
0.0
 10
266.6299967352901
 20
14.81383080468811
 30
0.0
 10
266.8792466375716
 20
15.63983930057532
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
15E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
250.1392327745691
 20
16.01330487665385
 30
0.0
 10
250.6174671494495
 20
17.75603881176506
 30
0.0
 10
252.2928284527416
 20
18.26269935851337
 30
0.0
 10
251.8850858991327
 20
16.7754351010727
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
15F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 10
265.1555813059713
 20
15.20444882216852
 30
0.0
 10
264.8857063060387
 20
14.30640131262743
 30
0.0
 10
265.11585659895
 20
14.11167831462924
 30
0.0
 10
265.5021772043221
 20
14.04936273847295
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
160
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 10
267.1829986394488
 20
16.49271127301834
 30
0.0
 10
267.3582437565925
 20
17.30468031578413
 30
0.0
 10
267.6246336979321
 20
17.81290355784455
 30
0.0
 10
267.1596388250015
 20
18.08901073550991
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
161
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 10
262.8434867752993
 20
17.43476229817346
 30
0.0
 10
263.1900950759939
 20
18.48857394341784
 30
0.0
 10
263.9767571363441
 20
18.96719279095442
 30
0.0
 10
264.9386705150098
 20
19.24680363072824
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
162
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
255.2069916600209
 20
17.98542636053584
 30
0.0
 10
254.807822226527
 20
19.28965682895976
 30
0.0
 10
252.9042453959482
 20
19.64053463648922
 30
0.0
 10
250.932133213824
 20
18.46637064752495
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
163
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
269.8786914610405
 20
15.63905795291927
 30
0.0
 10
269.6637216368754
 20
14.74880531642307
 30
0.0
 10
269.3739904846042
 20
13.7506708928445
 30
0.0
 10
268.6278158754157
 20
13.38342509215505
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
164
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
254.6115427343885
 20
16.03394237664867
 30
0.0
 10
255.0796505955996
 20
17.78914686839737
 30
0.0
 10
256.6685520600461
 20
17.98463881170785
 30
0.0
 10
256.3359770113012
 20
16.7754351010727
 30
0.0
  0
MTEXT
  5
166
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
326.1584730392
 20
14.6080570937
 30
0.0
 40
5.2916666667
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
TI
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
INSERT
  5
16D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbBlockReference
  2
SW_NOTE_0
 10
325.9074647837
 20
20.2060146746
 30
0.0
  0
MTEXT
  5
16E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
385.08954228
 20
11.2952477741
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
1:1
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
16F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
385.200541702
 20
16.4184692857
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Scale
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
170
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
404.7023560769
 20
11.2952477159
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
00
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
171
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
404.9708597879
 20
16.4184692857
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Version
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
172
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
404.7130742028
 20
24.2634902018
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
60
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
173
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
404.9427345018
 20
29.3867117717
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Density
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
174
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
385.0053288186
 20
24.2634902018
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
PS
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
175
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
385.240472569
 20
29.3867117717
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Material
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
INSERT
  5
17F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbBlockReference
  2
SW_NOTE_1
 10
286.2565015796
 20
24.6624935014
 30
0.0
  0
INSERT
  5
186
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbBlockReference
  2
SW_NOTE_2
 10
231.4977558615
 20
38.0005928508
 30
0.0
  0
MTEXT
  5
187
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
231.4977558615
 20
47.9379252321
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Manufacturing tolerance : refer to technical datasheet
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
189
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
324.3049778715
 20
18.7253876118
 30
0.0
 40
1.5875
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Profile/Product name
  7
SLDTEXTSTYLE3
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
18A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
324.0574473337
 20
29.749139891
 30
0.0
 40
1.5875
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Product line
  7
SLDTEXTSTYLE3
 73
     1
 44
1.0
  0
ARC
  5
18B
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
157.4242309559
 20
261.7235794375
 30
0.0
 40
2.000000000000005
100
AcDbArc
 50
295.7049949046
 51
0.0
  0
LINE
  5
18C
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
159.4242309559
 20
261.7235794375
 30
0.0
 11
159.4242309559
 21
262.0923395976
 31
0.0
  0
LINE
  5
18D
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
159.4242309559
 20
262.0923395976
 30
0.0
 11
189.4139507052
 21
262.8776480468
 31
0.0
  0
LINE
  5
18E
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
189.4139507052
 20
262.8776480468
 30
0.0
 11
189.4139507052
 21
251.7340764542
 31
0.0
  0
ARC
  5
18F
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
188.6639507052
 20
251.7340764542
 30
0.0
 40
0.7500000000000284
100
AcDbArc
 50
270.0
 51
0.0
  0
LINE
  5
190
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
188.6639507052
 20
250.9840764542
 30
0.0
 11
171.2807941866
 21
250.9840764542
 31
0.0
  0
ARC
  5
191
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
171.2807941866
 20
232.9840764542
 30
0.0
 40
18.0
100
AcDbArc
 50
90.0
 51
186.7867892983
  0
ARC
  5
192
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
143.4769962866
 20
229.6751759821
 30
0.0
 40
10.00000000000003
100
AcDbArc
 50
271.6331775868
 51
6.7867892983
  0
ARC
  5
193
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
143.9045032821
 20
214.681269294
 30
0.0
 40
5.0
100
AcDbArc
 50
91.6331775868
 51
196.5918792307
  0
ARC
  5
194
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
134.7521360912
 20
211.954242561
 30
0.0
 40
4.549999999999993
100
AcDbArc
 50
248.0739180656
 51
16.5918792307
  0
ARC
  5
195
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
131.4847976332
 20
203.8371618419
 30
0.0
 40
4.200000000000033
100
AcDbArc
 50
68.0739180656
 51
172.3635425679
  0
ARC
  5
196
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
105.5171605978
 20
207.3188032356
 30
0.0
 40
21.99999999999992
100
AcDbArc
 50
272.4613843965
 51
352.3635425679
  0
ARC
  5
197
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
108.4804380171
 20
138.3824631316
 30
0.0
 40
47.00000000000001
100
AcDbArc
 50
92.4613843965
 51
180.0
  0
LINE
  5
198
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
61.4804380171
 20
138.3824631316
 30
0.0
 11
61.4804380171
 21
125.7276480468
 31
0.0
  0
ARC
  5
199
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
60.7304380171
 20
125.7276480468
 30
0.0
 40
0.7500000000000142
100
AcDbArc
 50
270.0
 51
0.0
  0
LINE
  5
19A
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
60.7304380171
 20
124.9776480468
 30
0.0
 11
51.5139507052
 21
124.9776480468
 31
0.0
  0
LINE
  5
19B
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
51.5139507052
 20
124.9776480468
 30
0.0
 11
52.2992591544
 21
154.9673677961
 31
0.0
  0
LINE
  5
19C
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
52.2992591544
 20
154.9673677961
 30
0.0
 11
52.5493057006
 21
154.9673677961
 31
0.0
  0
ARC
  5
19D
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
52.5493057006
 20
156.9673677961
 30
0.0
 40
2.000000000000003
100
AcDbArc
 50
270.0
 51
357.55386255
  0
ARC
  5
19E
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
87.2778881701
 20
155.4837936477
 30
0.0
 40
32.76025650940247
100
AcDbArc
 50
141.1114103118
 51
177.55386255
  0
ARC
  5
19F
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
108.4804380171
 20
138.3824631316
 30
0.0
 40
60.00000000000003
100
AcDbArc
 50
111.798528371
 51
141.1114103118
  0
ARC
  5
1A0
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
43.8665841952
 20
299.9406566542
 30
0.0
 40
114.0
100
AcDbArc
 50
291.798528371
 51
332.2491722483
  0
ARC
  5
1A1
102
{ACAD_REACTORS
330
1F9
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
171.3038353275
 20
232.8903246352
 30
0.0
 40
29.99999999999896
100
AcDbArc
 50
115.7049949046
 51
152.2491722483
  0
DIMENSION
  5
1A2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
280
     0
  2
_D
 10
51.5139507052
 20
283.8053442375
 30
0.0
 11
120.4639507052
 21
283.8053442375
 31
0.0
 70
    32
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
 73
     0
 74
     0
 75
     0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
189.4139507052
 23
262.8776480468
 33
0.0
 14
51.5139507052
 24
124.9776480468
 34
0.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
DIMENSION
  5
1AD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
280
     0
  2
_D_1
 10
29.9647363146
 20
124.9776480468
 30
0.0
 11
29.9647363146
 21
193.9276480468
 31
0.0
 70
    32
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
 73
     0
 74
     0
 75
     0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
189.4139507052
 23
262.8776480468
 33
0.0
 14
51.5139507052
 24
124.9776480468
 34
0.0
 50
90.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
DIMENSION
  5
1B7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
280
     0
  2
_D_2
 10
210.6605580978
 20
241.6310406542
 30
0.0
 11
141.7105580978
 21
172.6810406543
 31
0.0
 70
    32
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
 73
     0
 74
     0
 75
     0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
51.5139507052
 23
124.9776480468
 33
0.0
 14
189.4139507052
 24
262.8776480468
 34
0.0
 50
45.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
ARC
  5
1C1
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
324.1237207642
 20
263.7528874624
 30
0.0
 40
2.322884396811657
100
AcDbArc
 50
305.2932423289
 51
359.7849631413
  0
LINE
  5
1C2
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
326.4465888013
 20
263.7441694626
 30
0.0
 11
326.4465888013
 21
264.100364425
 31
0.0
  0
LINE
  5
1C3
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
326.4465888013
 20
264.100364425
 30
0.0
 11
352.4184479565
 21
268.7398694519
 31
0.0
  0
LINE
  5
1C4
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
352.4184479565
 20
268.7398694519
 30
0.0
 11
352.4184479565
 21
257.9760058536
 31
0.0
  0
ARC
  5
1C5
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
351.5939789595
 20
257.960349711
 30
0.0
 40
0.824617633699707
100
AcDbArc
 50
282.2488975334
 51
1.0878797104
  0
LINE
  5
1C6
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
351.7689289037
 20
257.1545043419
 30
0.0
 11
336.7146737606
 21
254.9049583564
 31
0.0
  0
LWPOLYLINE
  5
1C7
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbPolyline
 90
       16
 70
   128
 43
0.0
 10
336.7146737606
 20
254.9049583564
 10
334.9628639616
 20
254.5330501496
 10
333.2332479946
 20
253.9455804993
 10
331.5477385157
 20
253.1499921099
 10
329.9276893923
 20
252.1563643607
 10
328.3936251687
 20
250.9772856085
 10
326.964981039
 20
249.6276937055
 10
325.6598566209
 20
248.1246867497
 10
324.4947866501
 20
246.487306468
 10
323.4845315
 20
244.7362969748
 10
322.6418901819
 20
242.8938419626
 10
321.9775381923
 20
240.9832836556
 10
321.4998922649
 20
239.0288270845
 10
321.2150037378
 20
237.0552334308
 10
321.1264818886
 20
235.0875063254
 10
321.2354482086
 20
233.1505750756
  0
ARC
  5
1C8
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
310.2791234722
 20
231.829745862
 30
0.0
 40
11.03565319951705
100
AcDbArc
 50
283.6461000349
 51
6.8740649014
  0
ARC
  5
1C9
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
314.2169327262
 20
215.7217562534
 30
0.0
 40
5.546718656809479
100
AcDbArc
 50
103.9186828573
 51
194.8823183743
  0
LWPOLYLINE
  5
1CA
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbPolyline
 90
       11
 70
   128
 43
0.0
 10
308.8562766104
 20
214.2971672369
 10
309.0119512859
 20
213.3521221245
 10
308.9706211549
 20
212.3632750415
 10
308.7343569666
 20
211.3801698507
 10
308.3149961839
 20
210.4520627311
 10
307.7335498947
 20
209.6254543121
 10
307.0191501011
 20
208.9417598691
 10
306.2075901285
 20
208.4352343078
 10
305.339531285
 20
208.131255903
 10
304.4584656223
 20
208.0450547794
 10
303.608536868
 20
208.1809498421
  0
ARC
  5
1CB
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
302.8822609811
 20
204.0012122326
 30
0.0
 40
4.242367634714368
100
AcDbArc
 50
80.1426423198
 51
177.1119361479
  0
LWPOLYLINE
  5
1CC
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbPolyline
 90
       14
 70
   128
 43
0.0
 10
298.6452816824
 20
204.2149634198
 10
298.2656547398
 20
201.9194151033
 10
297.6732956237
 20
199.6502823296
 10
296.8750144359
 20
197.4336523574
 10
295.8799886774
 20
195.2950088427
 10
294.6996577378
 20
193.2589388646
 10
293.3475913823
 20
191.3488502575
 10
291.8393337452
 20
189.5867025012
 10
290.1922246259
 20
187.9927542623
 10
288.4252001405
 20
186.5853304889
 10
286.5585750213
 20
185.3806117362
 10
284.613809067
 20
184.3924481454
 10
282.6132604282
 20
183.632200215
 10
280.5799285655
 20
183.1086081936
  0
LWPOLYLINE
  5
1CD
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbPolyline
 90
       23
 70
   128
 43
0.0
 10
280.5799285655
 20
183.1086081936
 10
277.762299284
 20
182.4429492068
 10
274.9666809506
 20
181.5630958022
 10
272.2065511494
 20
180.4732897241
 10
269.4952163752
 20
179.1787848917
 10
266.8457478838
 20
177.6858220702
 10
264.2709186757
 20
176.0015987844
 10
261.7831419178
 20
174.1342346191
 10
259.3944110999
 20
172.0927320757
 10
257.1162422148
 20
169.8869331708
 10
254.9596182398
 20
167.5274719883
 10
252.934936188
 20
165.0257234129
 10
251.051956985
 20
162.3937482923
 10
249.3197584116
 20
159.6442352918
 10
247.7466913402
 20
156.7904397233
 10
246.3403394753
 20
153.8461196413
 10
245.1074827931
 20
150.825469516
 10
244.054064855
 20
147.7430518023
 10
243.1851641542
 20
144.6137267346
 10
242.5049696325
 20
141.4525806862
 10
242.0167604853
 20
138.274853438
 10
241.7228903528
 20
135.0958647088
 10
241.6247759732
 20
131.9309402984
  0
LINE
  5
1CE
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
241.6247759732
 20
131.9309402984
 30
0.0
 11
241.6247759732
 21
119.7073275811
 31
0.0
  0
ARC
  5
1CF
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
240.8003069762
 20
119.6916714385
 30
0.0
 40
0.8246176336995944
100
AcDbArc
 50
282.2488975334
 51
1.0878797104
  0
LINE
  5
1D0
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
240.9752569204
 20
118.8858260695
 30
0.0
 11
232.9935447746
 21
117.6931248468
 31
0.0
  0
LINE
  5
1D1
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
232.9935447746
 20
117.6931248468
 30
0.0
 11
233.6736418415
 21
146.7625960673
 31
0.0
  0
LINE
  5
1D2
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
233.6736418415
 20
146.7625960673
 30
0.0
 11
233.8901885025
 21
146.7949544714
 31
0.0
  0
ARC
  5
1D3
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
233.427517588
 20
148.9390434305
 30
0.0
 40
2.193440639627417
100
AcDbArc
 50
282.177084799
 51
359.0568204873
  0
ARC
  5
1D4
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
274.1131988427
 20
147.2446195877
 30
0.0
 40
38.52824269133291
100
AcDbArc
 50
146.7765637311
 51
177.5331347876
  0
ARC
  5
1D5
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
297.0417783147
 20
132.8449933739
 30
0.0
 40
65.60059226960793
100
AcDbArc
 50
121.2270927076
 51
147.2279663543
  0
ARC
  5
1D6
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
195.8679617788
 20
298.3497372964
 30
0.0
 40
128.3793578602453
100
AcDbArc
 50
301.5452242773
 51
336.6601248021
  0
ARC
  5
1D7
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
345.0236940454
 20
233.9326413637
 30
0.0
 40
34.09219402964351
100
AcDbArc
 50
125.0070195459
 51
156.5715615404
  0
LINE
  5
1D8
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
402.4184479565
 20
246.3254826477
 30
0.0
 11
352.4184479565
 21
268.7398694519
 31
0.0
  0
LINE
  5
1D9
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
402.4184479565
 20
246.3254826477
 30
0.0
 11
402.4184479565
 21
235.5616190494
 31
0.0
  0
LINE
  5
1DA
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
402.4184479565
 20
235.5616190494
 30
0.0
 11
352.4184479565
 21
257.9760058536
 31
0.0
  0
ARC
  5
1DB
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
401.5939789595
 20
235.5459629068
 30
0.0
 40
0.8246176336995562
100
AcDbArc
 50
282.2488975334
 51
1.0878797104
  0
LINE
  5
1DC
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
401.7689289037
 20
234.7401175377
 30
0.0
 11
351.7689289037
 21
257.1545043419
 31
0.0
  0
LINE
  5
1DD
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
401.7689289037
 20
234.7401175377
 30
0.0
 11
386.7146737606
 21
232.4905715522
 31
0.0
  0
LINE
  5
1DE
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
386.7146737606
 20
232.4905715522
 30
0.0
 11
336.7146737606
 21
254.9049583564
 31
0.0
  0
LWPOLYLINE
  5
1DF
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbPolyline
 90
       16
 70
   128
 43
0.0
 10
386.7146737606
 20
232.4905715522
 10
384.9628639616
 20
232.1186633454
 10
383.2332479946
 20
231.5311936951
 10
381.5477385157
 20
230.7356053057
 10
379.9276893923
 20
229.7419775565
 10
378.3936251687
 20
228.5628988043
 10
376.964981039
 20
227.2133069013
 10
375.6598566209
 20
225.7102999455
 10
374.4947866501
 20
224.0729196638
 10
373.4845315
 20
222.3219101706
 10
372.6418901819
 20
220.4794551584
 10
371.9775381923
 20
218.5688968514
 10
371.4998922649
 20
216.6144402803
 10
371.2150037378
 20
214.6408466266
 10
371.1264818886
 20
212.6731195212
 10
371.2354482086
 20
210.7361882714
  0
LINE
  5
1E0
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
371.2354482086
 20
210.7361882714
 30
0.0
 11
321.2354482086
 21
233.1505750756
 31
0.0
  0
ARC
  5
1E1
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
360.2791234722
 20
209.4153590578
 30
0.0
 40
11.03565319951714
100
AcDbArc
 50
283.6461000349
 51
6.8740649014
  0
LINE
  5
1E2
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
362.8826997364
 20
198.6912258911
 30
0.0
 11
312.8826997364
 21
221.1056126953
 31
0.0
  0
LINE
  5
1E3
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
358.8562766104
 20
191.8827804327
 30
0.0
 11
308.8562766104
 21
214.2971672369
 31
0.0
  0
LWPOLYLINE
  5
1E4
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbPolyline
 90
       11
 70
   128
 43
0.0
 10
358.8562766104
 20
191.8827804327
 10
359.0119512859
 20
190.9377353203
 10
358.9706211549
 20
189.9488882373
 10
358.7343569666
 20
188.9657830465
 10
358.3149961839
 20
188.0376759269
 10
357.7335498947
 20
187.2110675079
 10
357.0191501011
 20
186.5273730649
 10
356.2075901285
 20
186.0208475036
 10
355.339531285
 20
185.7168690988
 10
354.4584656223
 20
185.6306679752
 10
353.608536868
 20
185.7665630379
  0
LINE
  5
1E5
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
353.608536868
 20
185.7665630379
 30
0.0
 11
303.608536868
 21
208.1809498421
 31
0.0
  0
ARC
  5
1E6
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
364.2169327262
 20
193.3073694492
 30
0.0
 40
5.546718656809492
100
AcDbArc
 50
103.9186828573
 51
194.8823183743
  0
LINE
  5
1E7
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
348.6452816824
 20
181.8005766156
 30
0.0
 11
298.6452816824
 21
204.2149634198
 31
0.0
  0
LWPOLYLINE
  5
1E8
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbPolyline
 90
       14
 70
   128
 43
0.0
 10
348.6452816824
 20
181.8005766156
 10
348.2656547398
 20
179.5050282991
 10
347.6732956237
 20
177.2358955254
 10
346.8750144359
 20
175.0192655532
 10
345.8799886774
 20
172.8806220385
 10
344.6996577378
 20
170.8445520604
 10
343.3475913823
 20
168.9344634532
 10
341.8393337452
 20
167.172315697
 10
340.1922246259
 20
165.5783674581
 10
338.4252001405
 20
164.1709436847
 10
336.5585750213
 20
162.966224932
 10
334.613809067
 20
161.9780613412
 10
332.6132604282
 20
161.2178134108
 10
330.5799285655
 20
160.6942213894
  0
LINE
  5
1E9
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
330.5799285655
 20
160.6942213894
 30
0.0
 11
280.5799285655
 21
183.1086081936
 31
0.0
  0
ARC
  5
1EA
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
352.8822609811
 20
181.5868254284
 30
0.0
 40
4.242367634714181
100
AcDbArc
 50
80.1426423198
 51
177.1119361479
  0
LWPOLYLINE
  5
1EB
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbPolyline
 90
       23
 70
   128
 43
0.0
 10
330.5799285655
 20
160.6942213894
 10
327.762299284
 20
160.0285624026
 10
324.9666809506
 20
159.148708998
 10
322.2065511494
 20
158.0589029199
 10
319.4952163752
 20
156.7643980875
 10
316.8457478838
 20
155.271435266
 10
314.2709186757
 20
153.5872119802
 10
311.7831419178
 20
151.7198478149
 10
309.3944110999
 20
149.6783452715
 10
307.1162422148
 20
147.4725463666
 10
304.9596182398
 20
145.1130851841
 10
302.934936188
 20
142.6113366087
 10
301.051956985
 20
139.9793614881
 10
299.3197584116
 20
137.2298484876
 10
297.7466913402
 20
134.3760529191
 10
296.3403394753
 20
131.4317328371
 10
295.1074827931
 20
128.4110827118
 10
294.054064855
 20
125.3286649981
 10
293.1851641542
 20
122.1993399304
 10
292.5049696325
 20
119.038193882
 10
292.0167604853
 20
115.8604666338
 10
291.7228903528
 20
112.6814779046
 10
291.6247759732
 20
109.5165534942
  0
LINE
  5
1EC
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
291.6247759732
 20
109.5165534942
 30
0.0
 11
241.6247759732
 21
131.9309402984
 31
0.0
  0
LINE
  5
1ED
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
291.6247759732
 20
109.5165534942
 30
0.0
 11
291.6247759732
 21
97.2929407769
 31
0.0
  0
LINE
  5
1EE
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
291.6247759732
 20
97.2929407769
 30
0.0
 11
241.6247759732
 21
119.7073275811
 31
0.0
  0
ARC
  5
1EF
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
290.8003069762
 20
97.2772846343
 30
0.0
 40
0.8246176336995935
100
AcDbArc
 50
282.2488975334
 51
1.0878797104
  0
LINE
  5
1F0
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
290.9752569204
 20
96.4714392653
 30
0.0
 11
240.9752569204
 21
118.8858260695
 31
0.0
  0
LINE
  5
1F1
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
290.9752569204
 20
96.4714392653
 30
0.0
 11
282.9935447746
 21
95.2787380426
 31
0.0
  0
LINE
  5
1F2
102
{ACAD_REACTORS
330
1F8
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
282.9935447746
 20
95.2787380426
 30
0.0
 11
232.9935447746
 21
117.6931248468
 31
0.0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
OBJECTS
  0
DICTIONARY
  5
C
330
0
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
ACAD_COLOR
350
6C
  3
ACAD_GROUP
350
D
  3
ACAD_LAYOUT
350
1A
  3
ACAD_MATERIAL
350
6B
  3
ACAD_MLEADERSTYLE
350
241
  3
ACAD_MLINESTYLE
350
17
  3
ACAD_PLOTSETTINGS
350
19
  3
ACAD_PLOTSTYLENAME
350
E
  3
ACAD_SCALELIST
350
99
  3
ACAD_TABLESTYLE
350
92
  3
ACDB_RECOMPOSE_DATA
350
240
  3
AcDbVariableDictionary
350
59
  0
DICTIONARY
  5
23C
330
1F
100
AcDbDictionary
280
     1
281
     1
  0
DICTIONARY
  5
6C
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
DICTIONARY
  5
D
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
*A1
350
1F8
  3
*A2
350
1F9
  0
DICTIONARY
  5
1A
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Layout1
350
74
  3
Layout2
350
26
  3
Model
350
22
  0
DICTIONARY
  5
6B
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
DICTIONARY
  5
241
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
DICTIONARY
  5
17
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Standard
350
18
  0
DICTIONARY
  5
19
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
ACDBDICTIONARYWDFLT
  5
E
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Normal
350
F
100
AcDbDictionaryWithDefault
340
F
  0
DICTIONARY
  5
99
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
A0
350
48
  3
A1
350
49
  3
A2
350
4A
  3
A3
350
4B
  3
A4
350
4C
  3
A5
350
4D
  3
A6
350
4E
  3
A7
350
4F
  3
A8
350
50
  3
A9
350
51
  3
B0
350
52
  3
B1
350
53
  3
B2
350
54
  3
B3
350
55
  3
B4
350
56
  3
B5
350
57
  3
B6
350
58
  3
B7
350
205
  3
B8
350
206
  3
B9
350
5B
  3
C0
350
5C
  3
C1
350
5D
  3
C2
350
207
  3
C3
350
5F
  3
C4
350
60
  3
C5
350
61
  3
C6
350
62
  3
C7
350
63
  3
C8
350
64
  3
C9
350
65
  3
D0
350
66
  3
D1
350
67
  3
D2
350
68
  0
DICTIONARY
  5
92
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Standard
350
93
  0
XRECORD
  5
240
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbXrecord
280
     1
 90
        1
330
93
  0
DICTIONARY
  5
59
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
CANNOSCALE
350
23D
  3
CTABLESTYLE
350
98
  3
DIMASSOC
350
1F5
  3
HIDETEXT
350
5E
  3
XCLIPFRAME
350
242
  0
GROUP
  5
1F8
102
{ACAD_REACTORS
330
D
102
}
330
D
100
AcDbGroup
300

 70
     1
 71
     1
340
1C1
340
1C2
340
1C3
340
1C4
340
1C5
340
1C6
340
1C7
340
1C8
340
1C9
340
1CA
340
1CB
340
1CC
340
1CD
340
1CE
340
1CF
340
1D0
340
1D1
340
1D2
340
1D3
340
1D4
340
1D5
340
1D6
340
1D7
340
1D8
340
1D9
340
1DA
340
1DB
340
1DC
340
1DD
340
1DE
340
1DF
340
1E0
340
1E1
340
1E2
340
1E3
340
1E4
340
1E5
340
1E6
340
1E7
340
1E8
340
1E9
340
1EA
340
1EB
340
1EC
340
1ED
340
1EE
340
1EF
340
1F0
340
1F1
340
1F2
  0
GROUP
  5
1F9
102
{ACAD_REACTORS
330
D
102
}
330
D
100
AcDbGroup
300

 70
     1
 71
     1
340
18B
340
18C
340
18D
340
18E
340
18F
340
190
340
191
340
192
340
193
340
194
340
195
340
196
340
197
340
198
340
199
340
19A
340
19B
340
19C
340
19D
340
19E
340
19F
340
1A0
340
1A1
  0
LAYOUT
  5
74
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4
ISO_C5_(229.00_x_162.00_MM)
  6

 40
0.0
 41
0.0
 42
0.0
 43
0.0
 44
229.0
 45
162.0
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
   688
 72
     0
 73
     0
 74
     5
  7

 75
    16
 76
     0
 77
     2
 78
   300
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Layout1
 70
     1
 71
     1
 10
0.0
 20
0.0
 11
420.0
 21
297.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
1.000000000000000E+20
 24
1.000000000000000E+20
 34
1.000000000000000E+20
 15
-1.000000000000000E+20
 25
-1.000000000000000E+20
 35
-1.000000000000000E+20
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
73
  0
LAYOUT
  5
26
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4
ISO_C5_(229.00_x_162.00_MM)
  6

 40
0.0
 41
0.0
 42
0.0
 43
0.0
 44
229.0
 45
162.0
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
   688
 72
     0
 73
     0
 74
     5
  7

 75
    16
 76
     0
 77
     2
 78
   300
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Layout2
 70
     1
 71
     2
 10
0.0
 20
0.0
 11
0.0
 21
0.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
0.0
 24
0.0
 34
0.0
 15
0.0
 25
0.0
 35
0.0
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
23
  0
LAYOUT
  5
22
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4
Letter_(8.50_x_11.00_Inches)
  6

 40
6.35
 41
6.35
 42
6.35000508
 43
6.35000508
 44
215.9
 45
279.4
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
 11952
 72
     0
 73
     0
 74
     0
  7

 75
    16
 76
     0
 77
     2
 78
   300
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Model
 70
     1
 71
     0
 10
0.0
 20
0.0
 11
420.0
 21
297.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
0.0000103874
 24
-0.0000052889
 34
0.0
 15
428.6540058615
 25
296.9999947111
 35
0.0
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
1F
331
97
  0
MLINESTYLE
  5
18
102
{ACAD_REACTORS
330
17
102
}
330
17
100
AcDbMlineStyle
  2
Standard
 70
     0
  3

 62
   256
 51
90.0
 52
90.0
 71
     2
 49
0.5
 62
   256
  6
BYLAYER
 49
-0.5
 62
   256
  6
BYLAYER
  0
ACDBPLACEHOLDER
  5
F
102
{ACAD_REACTORS
330
E
102
}
330
E
  0
SCALE
  5
48
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:1
140
1.0
141
1.0
290
     1
  0
SCALE
  5
49
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:2
140
1.0
141
2.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4A
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:4
140
1.0
141
4.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4B
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:5
140
1.0
141
5.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4C
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:8
140
1.0
141
8.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4D
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:10
140
1.0
141
10.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4E
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:16
140
1.0
141
16.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4F
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:20
140
1.0
141
20.0
290
     0
  0
SCALE
  5
50
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:30
140
1.0
141
30.0
290
     0
  0
SCALE
  5
51
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:40
140
1.0
141
40.0
290
     0
  0
SCALE
  5
52
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:50
140
1.0
141
50.0
290
     0
  0
SCALE
  5
53
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:100
140
1.0
141
100.0
290
     0
  0
SCALE
  5
54
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
2:1
140
2.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
55
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
4:1
140
4.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
56
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
8:1
140
8.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
57
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
10:1
140
10.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
58
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
100:1
140
100.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
205
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/128" = 1'-0"
140
0.0078125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
206
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/64" = 1'-0"
140
0.015625
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5B
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/32" = 1'-0"
140
0.03125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5C
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/16" = 1'-0"
140
0.0625
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5D
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/32" = 1'-0"
140
0.09375
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
207
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/8" = 1'-0"
140
0.125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5F
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/16" = 1'-0"
140
0.1875
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
60
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/4" = 1'-0"
140
0.25
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
61
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/8" = 1'-0"
140
0.375
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
62
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/2" = 1'-0"
140
0.5
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
63
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/4" = 1'-0"
140
0.75
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
64
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1" = 1'-0"
140
1.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
65
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1-1/2" = 1'-0"
140
1.5
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
66
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
3" = 1'-0"
140
3.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
67
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
6" = 1'-0"
140
6.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
68
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1'-0" = 1'-0"
140
12.0
141
12.0
290
     0
  0
TABLESTYLE
  5
93
102
{ACAD_REACTORS
330
92
102
}
102
{ACAD_XDICTIONARY
360
23E
102
}
330
92
100
AcDbTableStyle
  3
Standard
 70
     0
 71
     0
 40
0.06
 41
0.06
280
     0
281
     0
  7
Standard
140
0.18
170
     2
 62
     0
 63
   257
283
     0
 90
        4
 91
        0
  1

274
    -2
284
     1
 64
     0
275
    -2
285
     1
 65
     0
276
    -2
286
     1
 66
     0
277
    -2
287
     1
 67
     0
278
    -2
288
     1
 68
     0
279
    -2
289
     1
 69
     0
  7
Standard
140
0.25
170
     5
 62
     0
 63
   257
283
     0
 90
        4
 91
        0
  1

274
    -2
284
     1
 64
     0
275
    -2
285
     1
 65
     0
276
    -2
286
     1
 66
     0
277
    -2
287
     1
 67
     0
278
    -2
288
     1
 68
     0
279
    -2
289
     1
 69
     0
  7
Standard
140
0.18
170
     5
 62
     0
 63
   257
283
     0
 90
        4
 91
        0
  1

274
    -2
284
     1
 64
     0
275
    -2
285
     1
 65
     0
276
    -2
286
     1
 66
     0
277
    -2
287
     1
 67
     0
278
    -2
288
     1
 68
     0
279
    -2
289
     1
 69
     0
  0
DICTIONARYVAR
  5
23D
102
{ACAD_REACTORS
330
59
102
}
330
59
100
DictionaryVariables
280
     0
  1
1:1
  0
DICTIONARYVAR
  5
98
102
{ACAD_REACTORS
330
59
102
}
330
59
100
DictionaryVariables
280
     0
  1
Standard
  0
DICTIONARYVAR
  5
1F5
102
{ACAD_REACTORS
330
59
102
}
330
59
100
DictionaryVariables
280
     0
  1
2
  0
DICTIONARYVAR
  5
5E
102
{ACAD_REACTORS
330
59
102
}
330
59
100
DictionaryVariables
280
     0
  1
1
  0
DICTIONARYVAR
  5
242
102
{ACAD_REACTORS
330
59
102
}
330
59
100
DictionaryVariables
280
     0
  1
0
  0
DICTIONARY
  5
23E
330
93
100
AcDbDictionary
280
     1
281
     1
  3
ACAD_ROUNDTRIP_2008_TABLESTYLE_CELLSTYLEMAP
360
23F
  0
CELLSTYLEMAP
  5
23F
102
{ACAD_REACTORS
330
23E
102
}
330
23E
100
AcDbCellStyleMap
 90
        3
300
CELLSTYLE
  1
TABLEFORMAT_BEGIN
 90
        5
170
     1
 91
        0
 92
    32768
 62
   257
 93
        1
300
CONTENTFORMAT
  1
CONTENTFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        0
 92
        4
 93
        0
300

 40
0.0
140
1.0
 94
        5
 62
     0
340
11
144
0.25
309
CONTENTFORMAT_END
171
     0
 94
        6
 95
        1
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        2
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        4
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        8
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
       16
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
       32
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
309
TABLEFORMAT_END
  1
CELLSTYLE_BEGIN
 90
        1
 91
        1
300
_TITLE
309
CELLSTYLE_END
300
CELLSTYLE
  1
TABLEFORMAT_BEGIN
 90
        5
170
     1
 91
        0
 92
        0
 62
   257
 93
        1
300
CONTENTFORMAT
  1
CONTENTFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        0
 92
        4
 93
        0
300

 40
0.0
140
1.0
 94
        5
 62
     0
340
11
144
0.18
309
CONTENTFORMAT_END
171
     0
 94
        6
 95
        1
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        2
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        4
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        8
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
       16
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
       32
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
309
TABLEFORMAT_END
  1
CELLSTYLE_BEGIN
 90
        2
 91
        1
300
_HEADER
309
CELLSTYLE_END
300
CELLSTYLE
  1
TABLEFORMAT_BEGIN
 90
        5
170
     1
 91
        0
 92
        0
 62
   257
 93
        1
300
CONTENTFORMAT
  1
CONTENTFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        0
 92
        4
 93
        0
300

 40
0.0
140
1.0
 94
        2
 62
     0
340
11
144
0.18
309
CONTENTFORMAT_END
171
     0
 94
        6
 95
        1
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        2
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        4
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        8
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
       16
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
       32
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
309
TABLEFORMAT_END
  1
CELLSTYLE_BEGIN
 90
        3
 91
        2
300
_DATA
309
CELLSTYLE_END
  0
ENDSEC
  0
EOF
143176