  0
SECTION
  2
HEADER
  9
$ACADVER
  1
AC1015
  9
$ACADMAINTVER
 70
     6
  9
$DWGCODEPAGE
  3
ANSI_1252
  9
$INSBASE
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$EXTMIN
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$EXTMAX
 10
420.0
 20
297.0
 30
0.0
  9
$LIMMIN
 10
0.0
 20
0.0
  9
$LIMMAX
 10
420.0
 20
297.0
  9
$ORTHOMODE
 70
     0
  9
$REGENMODE
 70
     1
  9
$FILLMODE
 70
     1
  9
$QTEXTMODE
 70
     0
  9
$MIRRTEXT
 70
     1
  9
$LTSCALE
 40
1.0
  9
$ATTMODE
 70
     1
  9
$TEXTSIZE
 40
3.5
  9
$TRACEWID
 40
1.0
  9
$TEXTSTYLE
  7
Standard
  9
$CLAYER
  8
0
  9
$CELTYPE
  6
ByLayer
  9
$CECOLOR
 62
   256
  9
$CELTSCALE
 40
1.0
  9
$DISPSILH
 70
     0
  9
$DIMSCALE
 40
1.0
  9
$DIMASZ
 40
3.0
  9
$DIMEXO
 40
1.0
  9
$DIMDLI
 40
3.75
  9
$DIMRND
 40
0.0
  9
$DIMDLE
 40
0.0
  9
$DIMEXE
 40
1.0
  9
$DIMTP
 40
0.0
  9
$DIMTM
 40
0.0
  9
$DIMTXT
 40
3.5
  9
$DIMCEN
 40
2.5
  9
$DIMTSZ
 40
0.0
  9
$DIMTOL
 70
     0
  9
$DIMLIM
 70
     0
  9
$DIMTIH
 70
     1
  9
$DIMTOH
 70
     1
  9
$DIMSE1
 70
     0
  9
$DIMSE2
 70
     0
  9
$DIMTAD
 70
     1
  9
$DIMZIN
 70
     0
  9
$DIMBLK
  1

  9
$DIMASO
 70
     1
  9
$DIMSHO
 70
     1
  9
$DIMPOST
  1

  9
$DIMAPOST
  1

  9
$DIMALT
 70
     0
  9
$DIMALTD
 70
     3
  9
$DIMALTF
 40
0.0393700787
  9
$DIMLFAC
 40
1.0
  9
$DIMTOFL
 70
     1
  9
$DIMTVP
 40
0.0
  9
$DIMTIX
 70
     0
  9
$DIMSOXD
 70
     0
  9
$DIMSAH
 70
     0
  9
$DIMBLK1
  1

  9
$DIMBLK2
  1

  9
$DIMSTYLE
  2
ISO-25
  9
$DIMCLRD
 70
     0
  9
$DIMCLRE
 70
     0
  9
$DIMCLRT
 70
     0
  9
$DIMTFAC
 40
1.0
  9
$DIMGAP
 40
1.524
  9
$DIMJUST
 70
     0
  9
$DIMSD1
 70
     0
  9
$DIMSD2
 70
     0
  9
$DIMTOLJ
 70
     0
  9
$DIMTZIN
 70
     0
  9
$DIMALTZ
 70
     0
  9
$DIMALTTZ
 70
     0
  9
$DIMUPT
 70
     0
  9
$DIMDEC
 70
     0
  9
$DIMTDEC
 70
     0
  9
$DIMALTU
 70
     2
  9
$DIMALTTD
 70
     3
  9
$DIMTXSTY
  7
Standard
  9
$DIMAUNIT
 70
     0
  9
$DIMADEC
 70
     0
  9
$DIMALTRND
 40
0.0
  9
$DIMAZIN
 70
     0
  9
$DIMDSEP
 70
    44
  9
$DIMATFIT
 70
     3
  9
$DIMFRAC
 70
     0
  9
$DIMLDRBLK
  1

  9
$DIMLUNIT
 70
     2
  9
$DIMLWD
 70
    -2
  9
$DIMLWE
 70
    -2
  9
$DIMTMOVE
 70
     0
  9
$LUNITS
 70
     2
  9
$LUPREC
 70
     3
  9
$SKETCHINC
 40
1.0
  9
$FILLETRAD
 40
10.0
  9
$AUNITS
 70
     0
  9
$AUPREC
 70
     0
  9
$MENU
  1
.
  9
$ELEVATION
 40
0.0
  9
$PELEVATION
 40
0.0
  9
$THICKNESS
 40
0.0
  9
$LIMCHECK
 70
     0
  9
$CHAMFERA
 40
0.0
  9
$CHAMFERB
 40
0.0
  9
$CHAMFERC
 40
0.0
  9
$CHAMFERD
 40
0.0
  9
$SKPOLY
 70
     0
  9
$TDCREATE
 40
2458325.670168183
  9
$TDUCREATE
 40
2458325.586834849
  9
$TDUPDATE
 40
2458325.670169421
  9
$TDUUPDATE
 40
2458325.586836088
  9
$TDINDWG
 40
0.0000000116
  9
$TDUSRTIMER
 40
0.0000000116
  9
$USRTIMER
 70
     1
  9
$ANGBASE
 50
0.0
  9
$ANGDIR
 70
     0
  9
$PDMODE
 70
     0
  9
$PDSIZE
 40
-1.0
  9
$PLINEWID
 40
0.0
  9
$SPLFRAME
 70
     0
  9
$SPLINETYPE
 70
     6
  9
$SPLINESEGS
 70
     8
  9
$HANDSEED
  5
18F
  9
$SURFTAB1
 70
     6
  9
$SURFTAB2
 70
     6
  9
$SURFTYPE
 70
     6
  9
$SURFU
 70
     6
  9
$SURFV
 70
     6
  9
$UCSBASE
  2

  9
$UCSNAME
  2

  9
$UCSORG
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSXDIR
 10
1.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSYDIR
 10
0.0
 20
1.0
 30
0.0
  9
$UCSORTHOREF
  2

  9
$UCSORTHOVIEW
 70
     0
  9
$UCSORGTOP
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGBOTTOM
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGLEFT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGRIGHT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGFRONT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGBACK
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSBASE
  2

  9
$PUCSNAME
  2

  9
$PUCSORG
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSXDIR
 10
1.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSYDIR
 10
0.0
 20
1.0
 30
0.0
  9
$PUCSORTHOREF
  2

  9
$PUCSORTHOVIEW
 70
     0
  9
$PUCSORGTOP
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGBOTTOM
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGLEFT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGRIGHT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGFRONT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGBACK
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$USERI1
 70
     0
  9
$USERI2
 70
     0
  9
$USERI3
 70
     0
  9
$USERI4
 70
     0
  9
$USERI5
 70
     0
  9
$USERR1
 40
0.0
  9
$USERR2
 40
0.0
  9
$USERR3
 40
0.0
  9
$USERR4
 40
0.0
  9
$USERR5
 40
0.0
  9
$WORLDVIEW
 70
     1
  9
$SHADEDGE
 70
     3
  9
$SHADEDIF
 70
    70
  9
$TILEMODE
 70
     1
  9
$MAXACTVP
 70
    64
  9
$PINSBASE
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PLIMCHECK
 70
     0
  9
$PEXTMIN
 10
1.0000000000E+20
 20
1.0000000000E+20
 30
1.0000000000E+20
  9
$PEXTMAX
 10
-1.0000000000E+20
 20
-1.0000000000E+20
 30
-1.0000000000E+20
  9
$PLIMMIN
 10
0.0
 20
0.0
  9
$PLIMMAX
 10
420.0
 20
297.0
  9
$UNITMODE
 70
     0
  9
$VISRETAIN
 70
     1
  9
$PLINEGEN
 70
     0
  9
$PSLTSCALE
 70
     1
  9
$TREEDEPTH
 70
  3020
  9
$CMLSTYLE
  2
Standard
  9
$CMLJUST
 70
     0
  9
$CMLSCALE
 40
20.0
  9
$PROXYGRAPHICS
 70
     1
  9
$MEASUREMENT
 70
     1
  9
$CELWEIGHT
370
    -1
  9
$ENDCAPS
280
     0
  9
$JOINSTYLE
280
     0
  9
$LWDISPLAY
290
     1
  9
$INSUNITS
 70
     4
  9
$HYPERLINKBASE
  1

  9
$STYLESHEET
  1

  9
$XEDIT
290
     1
  9
$CEPSNTYPE
380
     0
  9
$PSTYLEMODE
290
     1
  9
$FINGERPRINTGUID
  2
{8B49EEB3-6B9D-409D-B11D-38D0FA3B3134}
  9
$VERSIONGUID
  2
{FAEB1C32-E019-11D5-929B-00C0DF256EC4}
  9
$EXTNAMES
290
     1
  9
$PSVPSCALE
 40
0.0
  9
$OLESTARTUP
290
     0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
CLASSES
  0
CLASS
  1
ACDBDICTIONARYWDFLT
  2
AcDbDictionaryWithDefault
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
VISUALSTYLE
  2
AcDbVisualStyle
  3
ObjectDBX Classes
 90
     4095
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
MATERIAL
  2
AcDbMaterial
  3
ObjectDBX Classes
 90
     1153
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
SCALE
  2
AcDbScale
  3
ObjectDBX Classes
 90
     1153
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
TABLESTYLE
  2
AcDbTableStyle
  3
ObjectDBX Classes
 90
     4095
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
MLEADERSTYLE
  2
AcDbMLeaderStyle
  3
ACDB_MLEADERSTYLE_CLASS
 90
     4095
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
SUN
  2
AcDbSun
  3
SCENEOE
 90
     1153
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
ACDBPLACEHOLDER
  2
AcDbPlaceHolder
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
LAYOUT
  2
AcDbLayout
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
280
     0
281
     0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
TABLES
  0
TABLE
  2
VPORT
  5
8
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     1
  0
VPORT
  5
29
330
8
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbViewportTableRecord
  2
*Active
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 11
1.0
 21
1.0
 12
210.0
 22
148.5
 13
0.0
 23
0.0
 14
10.0
 24
10.0
 15
10.0
 25
10.0
 16
0.0
 26
0.0
 36
1.0
 17
0.0
 27
0.0
 37
0.0
 40
297.0
 41
1.4141414141
 42
50.0
 43
0.0
 44
0.0
 50
0.0
 51
0.0
 71
     0
 72
  2000
 73
     1
 74
     3
 75
     0
 76
     0
 77
     0
 78
     0
281
     0
 65
     1
110
0.0
120
0.0
130
0.0
111
1.0
121
0.0
131
0.0
112
0.0
122
1.0
132
0.0
 79
     0
146
0.0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
LTYPE
  5
5
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     6
  0
LTYPE
  5
14
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
ByBlock
 70
     0
  3

 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
15
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
ByLayer
 70
     0
  3

 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
16
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
Continuous
 70
     0
  3
Solid line
 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
6E
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
HIDDEN
 70
     0
  3
Hidden __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 72
    65
 73
     2
 40
1.905
 49
1.27
 74
     0
 49
-0.635
 74
     0
  0
LTYPE
  5
6F
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
PHANTOM
 70
     0
  3
Phantom ______  __  __  ______  __  __  ______
 72
    65
 73
     6
 40
12.7
 49
6.35
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
 49
1.27
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
 49
1.27
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
  0
LTYPE
  5
70
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
CENTER
 70
     0
  3
Center ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____
 72
    65
 73
     4
 40
10.16
 49
6.35
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
 49
1.27
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
  0
LTYPE
  5
71
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
CENTERX2
 70
     0
  3
Center (2x) ________  __  ________  __  _____
 72
    65
 73
     4
 40
20.32
 49
12.7
 74
     0
 49
-2.54
 74
     0
 49
2.54
 74
     0
 49
-2.54
 74
     0
  0
LTYPE
  5
72
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
DOT2
 70
     0
  3
Dot (.5x) ........................................
 72
    65
 73
     2
 40
0.635
 49
0.0
 74
     0
 49
-0.635
 74
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
LAYER
  5
2
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     8
  0
LAYER
  5
10
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
0
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
73
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
1
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    25
390
F
  0
LAYER
  5
74
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
2
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
75
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
3
 70
     0
 62
     7
  6
HIDDEN
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
76
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
4
 70
     0
 62
    11
  6
PHANTOM
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
77
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
5
 70
     0
 62
   136
  6
PHANTOM
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
78
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
6
 70
     0
 62
   132
  6
Continuous
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
79
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
SLD-0
 70
     0
 62
   179
  6
Continuous
370
    -3
390
F
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
STYLE
  5
3
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     4
  0
STYLE
  5
11
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
Standard
 70
     0
 40
0.0
 41
1.0
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
txt
  4

  0
STYLE
  5
144
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE0
 70
     0
 40
0.0
 41
0.75
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
STYLE
  5
154
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE1
 70
     0
 40
0.0
 41
0.6931818182
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
STYLE
  5
161
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE2
 70
     0
 40
0.0
 41
0.7098903681
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
VIEW
  5
6
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
UCS
  5
7
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
APPID
  5
9
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     1
  0
APPID
  5
12
330
9
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbRegAppTableRecord
  2
ACAD
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
DIMSTYLE
  5
A
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     2
100
AcDbDimStyleTable
  0
DIMSTYLE
105
27
330
A
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbDimStyleTableRecord
  2
ISO-25
 70
     0
 41
2.5
 42
0.625
 43
3.75
 44
1.25
 73
     0
 74
     0
 77
     1
 78
     8
140
2.5
141
2.5
143
0.0393700787
147
0.625
171
     3
172
     1
178
     0
271
     2
272
     2
274
     3
278
    44
283
     0
284
     8
340
11
  0
DIMSTYLE
105
16D
102
{ACAD_REACTORS
330
16C
330
177
102
}
330
A
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbDimStyleTableRecord
  2
SLDDIMSTYLE0
 70
     0
 41
3.0
 44
0.0
 45
0.000000001
 73
     0
 74
     0
 77
     1
 78
    12
 79
     3
140
3.5
147
0.875
173
     1
178
     0
271
     0
272
     0
276
     2
284
    12
340
144
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
BLOCK_RECORD
  5
1
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     5
  0
BLOCK_RECORD
  5
1F
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Model_Space
340
22
  0
BLOCK_RECORD
  5
1B
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Paper_Space
340
1E
  0
BLOCK_RECORD
  5
23
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Paper_Space0
340
26
  0
BLOCK_RECORD
  5
14F
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
SW_NOTE_0
340
0
102
{BLKREFS
331
158
102
}
  0
BLOCK_RECORD
  5
159
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
SW_NOTE_1
340
0
102
{BLKREFS
331
15F
102
}
  0
BLOCK_RECORD
  5
16E
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D
340
0
  0
BLOCK_RECORD
  5
178
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D_1
340
0
  0
ENDTAB
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
BLOCKS
  0
BLOCK
  5
20
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Model_Space
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Model_Space
  1

  0
ENDBLK
  5
21
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
1C
330
1B
100
AcDbEntity
 67
     1
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Paper_Space
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Paper_Space
  1

  0
ENDBLK
  5
1D
330
1B
100
AcDbEntity
 67
     1
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
24
330
23
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Paper_Space0
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Paper_Space0
  1

  0
ENDBLK
  5
25
330
23
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
150
330
14F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
SW_NOTE_0
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
SW_NOTE_0
  1

  0
MTEXT
  5
152
330
14F
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
13.0224609375
 20
3.0695925553
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Gert-Noël-Strasse
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
153
330
14F
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.9723005876
 20
-1.1054073374
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
B-4731 Eynatten - Belgium
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
155
330
14F
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.9119422182
 20
-5.2804072301
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Tel +32 (0)87 85 85 00
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
156
330
14F
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.8096920088
 20
-9.4554071228
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
www.nmc-decoration.com
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
157
330
14F
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
13.0582897186
 20
-13.6304070155
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
info@nmc.eu
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
151
330
14F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
15A
330
159
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
SW_NOTE_1
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
SW_NOTE_1
  1

  0
MTEXT
  5
15C
330
159
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
3.2226693494
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
This document contains confidential information. It remains our entire property and can neither be reproduced
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
15D
330
159
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
0.0282250023
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
nor communicated to third parties by whatever means, nor used for own purposes, in particular for the execution
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
15E
330
159
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
-3.1662193449
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
of what is represented thereon, without our written authorization.
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
15B
330
159
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
16F
330
16E
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D
  1

  0
SOLID
  5
171
330
16E
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
29.0210127635
 20
230.9243944408
 30
0.0
 11
28.2710127635
 21
227.9243944408
 31
0.0
 12
29.7710127635
 22
227.9243944408
 32
0.0
 13
29.7710127635
 23
227.9243944408
 33
0.0
  0
SOLID
  5
172
330
16E
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
29.0210127635
 20
80.9243944408
 30
0.0
 11
29.7710127635
 21
83.9243944408
 31
0.0
 12
28.2710127635
 22
83.9243944408
 32
0.0
 13
28.2710127635
 23
83.9243944408
 33
0.0
  0
LINE
  5
173
330
16E
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
50.0210127635
 20
230.9243944408
 30
0.0
 11
28.0210127635
 21
230.9243944408
 31
0.0
  0
LINE
  5
174
330
16E
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
50.0210127635
 20
80.9243944408
 30
0.0
 11
28.0210127635
 21
80.9243944408
 31
0.0
  0
LINE
  5
175
330
16E
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
29.0210127635
 20
230.9243944408
 30
0.0
 11
29.0210127635
 21
80.9243944408
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
176
330
16E
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
24.509275849
 20
147.6702277483
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
150mm
  7
SLDTEXTSTYLE0
 11
-4.379659758543259E-15
 21
1.0
 31
0.0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
170
330
16E
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
179
330
178
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D_1
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D_1
  1

  0
SOLID
  5
17B
330
178
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
51.0210127635
 20
52.9243944408
 30
0.0
 11
54.0210127635
 21
52.1743944408
 31
0.0
 12
54.0210127635
 22
53.6743944408
 32
0.0
 13
54.0210127635
 23
53.6743944408
 33
0.0
  0
SOLID
  5
17C
330
178
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
69.0210127635
 20
52.9243944408
 30
0.0
 11
66.0210127635
 21
53.6743944408
 31
0.0
 12
66.0210127635
 22
52.1743944408
 32
0.0
 13
66.0210127635
 23
52.1743944408
 33
0.0
  0
LINE
  5
17D
330
178
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
51.0210127635
 20
79.9243944408
 30
0.0
 11
51.0210127635
 21
51.9243944408
 31
0.0
  0
LINE
  5
17E
330
178
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
69.0210127635
 20
79.9243944408
 30
0.0
 11
69.0210127635
 21
51.9243944408
 31
0.0
  0
LINE
  5
17F
330
178
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
51.0210127635
 20
52.9243944408
 30
0.0
 11
69.0210127635
 21
52.9243944408
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
180
330
178
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
53.0599017842
 20
57.4361313553
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
18mm
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
17A
330
178
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
ENTITIES
  0
HATCH
  5
7A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        1
 92
        0
 93
       10
 72
     1
 10
240.1076931530536
 20
19.17592733680069
 11
240.0115005749526
 21
18.44769271784209
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
240.0115005749526
 20
18.44769271784209
 42
1.0
 10
242.0093228156641
 20
19.83291669210514
 42
1.0
 10
244.6917699341341
 20
19.62145673122055
 42
1.0
 10
243.9152312868673
 20
17.08193422208977
 42
1.0
 72
     1
 10
243.9152312868673
 20
17.08193422208977
 11
242.7422393193871
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
242.7422393193871
 20
13.035663373492
 11
239.8623468884665
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
239.8623468884665
 20
13.035663373492
 11
240.9001998178945
 21
16.8618918393323
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
240.9001998178945
 20
16.8618918393323
 42
1.0
 10
241.3511707406333
 20
18.45663790826956
 42
1.0
 10
239.6863173230808
 20
17.69217294264038
 42
1.0
 10
239.3700947645661
 20
16.49660560895487
 42
1.0
 72
     1
 10
239.3700947645661
 20
16.49660560895487
 11
238.4140228898051
 21
13.02476171333845
 72
     1
 10
238.4140228898051
 20
13.02476171333845
 11
235.4605225487466
 21
13.02476171333845
 72
     1
 10
235.4605225487466
 20
13.02476171333845
 11
237.1666571674607
 21
19.17592733680069
 72
     1
 10
237.1666571674607
 20
19.17592733680069
 11
240.1076931530536
 21
19.17592733680069
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        1
 92
        0
 93
       15
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
255.2069916600209
 20
17.98542636053584
 42
1.0
 10
254.807822226527
 20
19.28965682895976
 42
1.0
 10
252.9042453959482
 20
19.64053463648922
 42
1.0
 10
250.932133213824
 20
18.46637064752495
 42
1.0
 72
     1
 10
250.932133213824
 20
18.46637064752495
 11
250.9952177352926
 21
19.16385675574901
 72
     1
 10
250.9952177352926
 20
19.16385675574901
 11
248.1873674186118
 21
19.16385675574901
 72
     1
 10
248.1873674186118
 20
19.16385675574901
 11
246.4337287227611
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
246.4337287227611
 20
13.035663373492
 11
249.2918178333747
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
249.2918178333747
 20
13.035663373492
 11
250.1392327745691
 21
16.01330487665385
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
250.1392327745691
 20
16.01330487665385
 42
1.0
 10
250.6174671494495
 20
17.75603881176506
 42
1.0
 10
252.2928284527416
 20
18.26269935851337
 42
1.0
 10
251.8850858991327
 20
16.7754351010727
 42
1.0
 72
     1
 10
251.8850858991327
 20
16.7754351010727
 11
250.8678704696994
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
250.8678704696994
 20
13.035663373492
 11
253.7742481056916
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
253.7742481056916
 20
13.035663373492
 11
254.6115427343885
 21
16.03394237664867
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
254.6115427343885
 20
16.03394237664867
 42
1.0
 10
255.0796505955996
 20
17.78914686839737
 42
1.0
 10
256.6685520600461
 20
17.98463881170785
 42
1.0
 10
256.3359770113012
 20
16.7754351010727
 42
1.0
 72
     1
 10
256.3359770113012
 20
16.7754351010727
 11
255.3195367283522
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
255.3195367283522
 20
13.035663373492
 11
258.2535653897281
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
258.2535653897281
 20
13.035663373492
 11
259.3829476160082
 21
17.06051537443891
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 10
259.3829476160082
 20
17.06051537443891
 42
1.0
 10
260.0944452720803
 20
19.5770625417785
 42
1.0
 10
256.8430220307056
 20
19.76320931907576
 42
1.0
 10
255.2069916600209
 20
17.98542636053584
 42
1.0
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        1
 92
        0
 93
       16
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 10
262.8898343338815
 20
13.3923857855122
 42
1.0
 10
261.848080867345
 20
13.97537655685084
 42
1.0
 10
261.9921774981684
 20
14.84733573632031
 42
1.0
 10
262.8434867752993
 20
17.43476229817346
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 10
262.8434867752993
 20
17.43476229817346
 42
1.0
 10
263.1900950759939
 20
18.48857394341784
 42
1.0
 10
263.9767571363441
 20
18.96719279095442
 42
1.0
 10
264.9386705150098
 20
19.24680363072824
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 10
264.9386705150098
 20
19.24680363072824
 42
1.0
 10
265.8846220772734
 20
19.5244797048776
 42
1.0
 10
267.9595403873015
 20
19.51785685331676
 42
1.0
 10
269.0889102112379
 20
19.14166586219988
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 10
269.0889102112379
 20
19.14166586219988
 42
1.0
 10
269.5320955626896
 20
18.99173702922953
 42
1.0
 10
270.156752007846
 20
18.5921738213216
 42
1.0
 10
270.3514688046723
 20
18.10380673159996
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 10
270.3514688046723
 20
18.10380673159996
 42
1.0
 10
270.5648883358689
 20
17.46122889972936
 42
1.0
 10
270.304736773434
 20
16.95146156587242
 42
1.0
 10
270.1403933164438
 20
16.49816210309511
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
270.1403933164438
 20
16.49816210309511
 42
1.0
 10
269.2361136291699
 20
16.49348021833068
 42
1.0
 10
268.3147125063534
 20
16.49271127301834
 42
1.0
 10
267.1829986394488
 20
16.49271127301834
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 10
267.1829986394488
 20
16.49271127301834
 42
1.0
 10
267.3582437565925
 20
17.30468031578413
 42
1.0
 10
267.6246336979321
 20
17.81290355784455
 42
1.0
 10
267.1596388250015
 20
18.08901073550991
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
267.1596388250015
 20
18.08901073550991
 42
1.0
 10
266.932979791855
 20
18.20272472473929
 42
1.0
 10
266.5606738349169
 20
18.18286237122864
 42
1.0
 10
266.3488232002042
 20
18.08511329898744
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 10
266.3488232002042
 20
18.08511329898744
 42
1.0
 10
265.954713922959
 20
17.90324843086886
 42
1.0
 10
265.8472352120484
 20
17.70619999341812
 42
1.0
 10
265.7124837472383
 20
17.22251478846092
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
265.7124837472383
 20
17.22251478846092
 42
1.0
 10
265.4570202707396
 20
16.30032611681646
 42
1.0
 10
265.4336418527768
 20
16.25670087268673
 42
1.0
 10
265.1555813059713
 20
15.20444882216852
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 10
265.1555813059713
 20
15.20444882216852
 42
1.0
 10
264.8857063060387
 20
14.30640131262743
 42
1.0
 10
265.11585659895
 20
14.11167831462924
 42
1.0
 10
265.5021772043221
 20
14.04936273847295
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
265.5021772043221
 20
14.04936273847295
 42
1.0
 10
266.5575608466364
 20
13.92240614670783
 42
1.0
 10
266.6299967352901
 20
14.81383080468811
 42
1.0
 10
266.8792466375716
 20
15.63983930057532
 42
1.0
 72
     1
 10
266.8792466375716
 20
15.63983930057532
 11
266.932979791855
 21
15.63983930057532
 72
     1
 10
266.932979791855
 20
15.63983930057532
 11
269.8786914610405
 21
15.63905795291927
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
269.8786914610405
 20
15.63905795291927
 42
1.0
 10
269.6637216368754
 20
14.74880531642307
 42
1.0
 10
269.3739904846042
 20
13.7506708928445
 42
1.0
 10
268.6278158754157
 20
13.38342509215505
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 10
268.6278158754157
 20
13.38342509215505
 42
1.0
 10
267.2702305241926
 20
12.79381767042744
 42
1.0
 10
264.7758835521599
 20
12.34400946741492
 42
1.0
 10
262.8898343338815
 20
13.3923857855122
 42
1.0
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        2
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
261.05557730309
 20
9.752688569625203
 11
271.4239924860448
 21
9.752688569625203
 72
     1
 10
271.4239924860448
 20
9.752688569625203
 11
271.4239924860448
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
271.4239924860448
 20
25.96072560170606
 11
261.05557730309
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
261.05557730309
 20
25.96072560170606
 11
261.05557730309
 21
9.752688569625203
 97
        0
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
261.4321620686209
 20
10.12927953632796
 11
261.4321620686209
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
261.4321620686209
 20
25.58414393676114
 11
271.0470046443422
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
271.0470046443422
 20
25.58414393676114
 11
271.0470046443422
 21
10.12927953632796
 72
     1
 10
271.0470046443422
 20
10.12927953632796
 11
261.4321620686209
 21
10.12927953632796
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        2
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
245.5555466673166
 20
9.752688569625203
 11
260.367445662637
 21
9.752688569625203
 72
     1
 10
260.367445662637
 20
9.752688569625203
 11
260.367445662637
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
260.367445662637
 20
25.96072560170606
 11
245.5555466673166
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
245.5555466673166
 20
25.96072560170606
 11
245.5555466673166
 21
9.752688569625203
 97
        0
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
259.9912453697624
 20
10.12927953632796
 11
245.9317438596054
 21
10.12927953632796
 72
     1
 10
245.9317438596054
 20
10.12927953632796
 11
245.9317438596054
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
245.9317438596054
 20
25.58414393676114
 11
259.9912453697624
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
259.9912453697624
 20
25.58414393676114
 11
259.9912453697624
 21
10.12927953632796
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        2
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
234.6789237452311
 20
25.96072560170606
 11
234.6789237452311
 21
9.752688569625203
 72
     1
 10
234.6789237452311
 20
9.752688569625203
 11
244.8685777465899
 21
9.752688569625203
 72
     1
 10
244.8685777465899
 20
9.752688569625203
 11
244.8685777465899
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
244.8685777465899
 20
25.96072560170606
 11
234.6789237452311
 21
25.96072560170606
 97
        0
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
244.4919898804731
 20
10.12927953632796
 11
235.0555085107619
 21
10.12927953632796
 72
     1
 10
235.0555085107619
 20
10.12927953632796
 11
235.0555085107619
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
235.0555085107619
 20
25.58414393676114
 11
244.4919898804731
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
244.4919898804731
 20
25.58414393676114
 11
244.4919898804731
 21
10.12927953632796
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
LINE
  5
80
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
20.0000263822
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
4.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
81
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
415.0000103874
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
291.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
82
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
230.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
83
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
296.9999947111
 30
0.0
 11
420.0000103874
 21
296.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
84
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
296.9999947111
 30
0.0
 11
0.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
85
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
20.0000263822
 20
291.9999947111
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
291.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
86
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
20.0000263822
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
20.0000263822
 21
291.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
87
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
-0.0000052889
 30
0.0
 11
420.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
88
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
420.0000103874
 20
296.9999947111
 30
0.0
 11
420.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
89
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
291.9999947111
 30
0.0
 11
230.0000103874
 21
296.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
8A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
125.0000103874
 20
-0.0000052889
 30
0.0
 11
125.0000103874
 21
4.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
8B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
125.0000103874
 20
291.9999947111
 30
0.0
 11
125.0000103874
 21
296.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
8C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
51.0921357836
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
51.0921357836
 31
0.0
  0
LINE
  5
8D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
164.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
149.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
8E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
161.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
146.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
8F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
158.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
143.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
90
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
155.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
140.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
91
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
415.0000103874
 20
17.9682371971
 30
0.0
 11
375.5
 21
17.9682371971
 31
0.0
  0
LINE
  5
92
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
322.5000103874
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
322.5000103874
 21
30.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
93
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
150.1099123274
 21
80.8561052137
 31
0.0
  0
LINE
  5
94
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
375.5
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
375.5
 21
30.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
95
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
51.0921357836
 30
0.0
 11
230.0000103874
 21
4.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
96
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
51.0743221121
 21
80.8561052137
 31
0.0
  0
LINE
  5
97
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
152.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
137.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
98
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
54.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
38.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
99
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
57.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
41.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
9A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
60.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
44.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
9B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
63.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
47.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
9C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
66.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
50.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
9D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
149.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
134.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
9E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
69.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
53.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
9F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
72.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
56.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
A0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
146.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
131.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
A1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
75.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
59.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
A2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
78.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
62.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
A3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
81.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
65.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
A4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
84.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
68.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
A5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
87.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
71.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
A6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
90.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
74.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
A7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
93.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
77.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
A8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
96.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
80.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
A9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
99.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
83.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
AA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
102.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
86.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
AB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
105.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
89.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
AC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
108.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
92.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
AD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
111.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
95.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
AE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
114.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
98.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
AF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
117.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
101.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
B0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
120.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
104.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
B1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
123.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
107.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
B2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
126.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
110.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
B3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
129.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
113.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
B4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
132.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
116.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
B5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
135.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
119.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
B6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
138.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
122.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
B7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
141.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
125.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
B8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
144.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
128.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
B9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
143.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
128.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
BA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
140.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
125.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
BB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
147.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
131.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
BC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
150.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
134.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
BD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
150.1099123274
 20
77.8916954289
 30
0.0
 11
137.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
BE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
150.1099123274
 20
74.8916954289
 30
0.0
 11
140.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
BF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
150.1099123274
 20
71.8916954289
 30
0.0
 11
143.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
263.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
248.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
266.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
251.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
269.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
254.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
272.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
257.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
275.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
260.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
50.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
263.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
47.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
266.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
44.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
269.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
41.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
272.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
41.936479683
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
41.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
CA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
38.0472554773
 20
277.8290385789
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
275.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
CB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
395.2500051937
 20
30.936479683
 30
0.0
 11
395.2500051937
 21
4.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
CC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
137.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
122.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
CD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
260.3674456626
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
245.5555466673
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
CE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
258.2535653897
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
259.382947616
 21
17.0605153744
 31
0.0
  0
LINE
  5
CF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
134.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
119.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
D0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
244.4919898805
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
244.4919898805
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
D1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
242.7422393194
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
239.8623468885
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
D2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
261.4321620686
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
271.0470046443
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
D3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
131.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
116.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
D4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
167.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
152.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
D5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
253.7742481057
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
254.6115427344
 21
16.0339423766
 31
0.0
  0
LINE
  5
D6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
271.423992486
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
261.0555773031
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
D7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
170.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
155.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
D8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
237.1666571675
 20
19.1759273368
 30
0.0
 11
240.1076931531
 21
19.1759273368
 31
0.0
  0
LINE
  5
D9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
246.4337287228
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
249.2918178334
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
DA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
259.9912453698
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
259.9912453698
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
DB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
249.2918178334
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
250.1392327746
 21
16.0133048767
 31
0.0
  0
LINE
  5
DC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
30.936479683
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
30.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
DD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
173.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
158.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
DE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
176.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
161.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
DF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
179.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
164.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
E0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
182.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
167.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
E1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
245.5555466673
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
245.5555466673
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
E2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
185.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
170.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
E3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
261.4321620686
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
261.4321620686
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
E4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
250.9321332138
 20
18.4663706475
 30
0.0
 11
250.9952177353
 21
19.1638567557
 31
0.0
  0
LINE
  5
E5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
244.4919898805
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
235.0555085108
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
E6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
239.8623468885
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
240.9001998179
 21
16.8618918393
 31
0.0
  0
LINE
  5
E7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
245.5555466673
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
260.3674456626
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
E8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
256.3359770113
 20
16.7754351011
 30
0.0
 11
255.3195367284
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
E9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
261.0555773031
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
261.0555773031
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
EA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
188.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
173.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
EB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
191.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
176.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
EC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
194.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
179.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
ED
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
197.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
182.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
EE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
200.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
185.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
EF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
203.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
188.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
206.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
191.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
209.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
194.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
212.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
197.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
215.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
200.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
218.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
203.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
221.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
206.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
224.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
209.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
227.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
212.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
230.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
215.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
233.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
218.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
FA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
236.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
221.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
FB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
239.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
224.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
FC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
242.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
227.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
FD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
240.1076931531
 20
19.1759273368
 30
0.0
 11
240.011500575
 21
18.4476927178
 31
0.0
  0
LINE
  5
FE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
266.8792466376
 20
15.6398393006
 30
0.0
 11
266.9329797919
 21
15.6398393006
 31
0.0
  0
LINE
  5
FF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
244.8685777466
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
244.8685777466
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
100
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
245.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
230.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
101
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
248.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
233.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
102
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
259.9912453698
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
245.9317438596
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
103
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
251.8850858991
 20
16.7754351011
 30
0.0
 11
250.8678704697
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
104
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
251.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
236.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
105
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
261.0555773031
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
271.423992486
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
106
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
271.0470046443
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
261.4321620686
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
107
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
250.9952177353
 20
19.1638567557
 30
0.0
 11
248.1873674186
 21
19.1638567557
 31
0.0
  0
LINE
  5
108
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
244.8685777466
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
234.6789237452
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
109
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
235.0555085108
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
235.0555085108
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
10A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
254.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
239.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
10B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
257.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
242.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
10C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
239.3700947646
 20
16.496605609
 30
0.0
 11
238.4140228898
 21
13.0247617133
 31
0.0
  0
LINE
  5
10D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
260.3674456626
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
260.3674456626
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
10E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
235.4605225487
 20
13.0247617133
 30
0.0
 11
237.1666571675
 21
19.1759273368
 31
0.0
  0
LINE
  5
10F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
255.3195367284
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
258.2535653897
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
110
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
234.6789237452
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
244.8685777466
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
111
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
235.0555085108
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
244.4919898805
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
112
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
243.9152312869
 20
17.0819342221
 30
0.0
 11
242.7422393194
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
113
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
266.9329797919
 20
15.6398393006
 30
0.0
 11
269.878691461
 21
15.6390579529
 31
0.0
  0
LINE
  5
114
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
245.9317438596
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
245.9317438596
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
115
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
250.8678704697
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
253.7742481057
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
116
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
234.6789237452
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
234.6789237452
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
117
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
271.423992486
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
271.423992486
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
118
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
271.0470046443
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
271.0470046443
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
119
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
248.1873674186
 20
19.1638567557
 30
0.0
 11
246.4337287228
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
11A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
245.9317438596
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
259.9912453698
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
11B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
238.4140228898
 20
13.0247617133
 30
0.0
 11
235.4605225487
 21
13.0247617133
 31
0.0
  0
LINE
  5
11C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
260.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
245.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
11D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
128.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
113.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
11E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
125.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
110.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
11F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
122.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
107.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
120
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
119.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
104.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
121
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
116.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
101.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
122
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
113.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
98.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
123
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
110.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
95.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
124
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
107.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
92.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
125
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
104.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
89.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
126
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
101.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
86.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
127
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
98.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
83.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
128
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
95.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
80.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
129
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
92.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
77.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
89.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
74.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
86.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
71.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
83.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
68.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0743221121
 20
80.8561052137
 30
0.0
 11
35.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
150.1099123274
 20
68.8916954289
 30
0.0
 11
146.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
150.1099123274
 20
65.8916954289
 30
0.0
 11
149.9896346595
 21
65.771417761
 31
0.0
  0
SPLINE
  5
130
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 10
266.3488232002042
 20
18.08511329898744
 30
0.0
 10
265.954713922959
 20
17.90324843086886
 30
0.0
 10
265.8472352120484
 20
17.70619999341812
 30
0.0
 10
265.7124837472383
 20
17.22251478846092
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
131
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
240.0115005749526
 20
18.44769271784209
 30
0.0
 10
242.0093228156641
 20
19.83291669210514
 30
0.0
 10
244.6917699341341
 20
19.62145673122055
 30
0.0
 10
243.9152312868673
 20
17.08193422208977
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
132
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 10
264.9386705150098
 20
19.24680363072824
 30
0.0
 10
265.8846220772734
 20
19.5244797048776
 30
0.0
 10
267.9595403873015
 20
19.51785685331676
 30
0.0
 10
269.0889102112379
 20
19.14166586219988
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
133
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 10
270.3514688046723
 20
18.10380673159996
 30
0.0
 10
270.5648883358689
 20
17.46122889972936
 30
0.0
 10
270.304736773434
 20
16.95146156587242
 30
0.0
 10
270.1403933164438
 20
16.49816210309511
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
134
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 10
268.6278158754157
 20
13.38342509215505
 30
0.0
 10
267.2702305241926
 20
12.79381767042744
 30
0.0
 10
264.7758835521599
 20
12.34400946741492
 30
0.0
 10
262.8898343338815
 20
13.3923857855122
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
135
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 10
259.3829476160082
 20
17.06051537443891
 30
0.0
 10
260.0944452720803
 20
19.5770625417785
 30
0.0
 10
256.8430220307056
 20
19.76320931907576
 30
0.0
 10
255.2069916600209
 20
17.98542636053584
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
136
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
240.9001998178945
 20
16.8618918393323
 30
0.0
 10
241.3511707406333
 20
18.45663790826956
 30
0.0
 10
239.6863173230808
 20
17.69217294264038
 30
0.0
 10
239.3700947645661
 20
16.49660560895487
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
137
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
265.7124837472383
 20
17.22251478846092
 30
0.0
 10
265.4570202707396
 20
16.30032611681646
 30
0.0
 10
265.4336418527768
 20
16.25670087268673
 30
0.0
 10
265.1555813059713
 20
15.20444882216852
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
138
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 10
269.0889102112379
 20
19.14166586219988
 30
0.0
 10
269.5320955626896
 20
18.99173702922953
 30
0.0
 10
270.156752007846
 20
18.5921738213216
 30
0.0
 10
270.3514688046723
 20
18.10380673159996
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
139
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
270.1403933164438
 20
16.49816210309511
 30
0.0
 10
269.2361136291699
 20
16.49348021833068
 30
0.0
 10
268.3147125063534
 20
16.49271127301834
 30
0.0
 10
267.1829986394488
 20
16.49271127301834
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
13A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
267.1596388250015
 20
18.08901073550991
 30
0.0
 10
266.932979791855
 20
18.20272472473929
 30
0.0
 10
266.5606738349169
 20
18.18286237122864
 30
0.0
 10
266.3488232002042
 20
18.08511329898744
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
13B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 10
262.8898343338815
 20
13.3923857855122
 30
0.0
 10
261.848080867345
 20
13.97537655685084
 30
0.0
 10
261.9921774981684
 20
14.84733573632031
 30
0.0
 10
262.8434867752993
 20
17.43476229817346
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
13C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
265.5021772043221
 20
14.04936273847295
 30
0.0
 10
266.5575608466364
 20
13.92240614670783
 30
0.0
 10
266.6299967352901
 20
14.81383080468811
 30
0.0
 10
266.8792466375716
 20
15.63983930057532
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
13D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
250.1392327745691
 20
16.01330487665385
 30
0.0
 10
250.6174671494495
 20
17.75603881176506
 30
0.0
 10
252.2928284527416
 20
18.26269935851337
 30
0.0
 10
251.8850858991327
 20
16.7754351010727
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
13E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 10
265.1555813059713
 20
15.20444882216852
 30
0.0
 10
264.8857063060387
 20
14.30640131262743
 30
0.0
 10
265.11585659895
 20
14.11167831462924
 30
0.0
 10
265.5021772043221
 20
14.04936273847295
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
13F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 10
267.1829986394488
 20
16.49271127301834
 30
0.0
 10
267.3582437565925
 20
17.30468031578413
 30
0.0
 10
267.6246336979321
 20
17.81290355784455
 30
0.0
 10
267.1596388250015
 20
18.08901073550991
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
140
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 10
262.8434867752993
 20
17.43476229817346
 30
0.0
 10
263.1900950759939
 20
18.48857394341784
 30
0.0
 10
263.9767571363441
 20
18.96719279095442
 30
0.0
 10
264.9386705150098
 20
19.24680363072824
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
141
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
255.2069916600209
 20
17.98542636053584
 30
0.0
 10
254.807822226527
 20
19.28965682895976
 30
0.0
 10
252.9042453959482
 20
19.64053463648922
 30
0.0
 10
250.932133213824
 20
18.46637064752495
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
142
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
269.8786914610405
 20
15.63905795291927
 30
0.0
 10
269.6637216368754
 20
14.74880531642307
 30
0.0
 10
269.3739904846042
 20
13.7506708928445
 30
0.0
 10
268.6278158754157
 20
13.38342509215505
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
143
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
254.6115427343885
 20
16.03394237664867
 30
0.0
 10
255.0796505955996
 20
17.78914686839737
 30
0.0
 10
256.6685520600461
 20
17.98463881170785
 30
0.0
 10
256.3359770113012
 20
16.7754351010727
 30
0.0
  0
MTEXT
  5
145
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
326.1584730392
 20
14.6080570937
 30
0.0
 40
5.2916666667
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
FD15S
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
146
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
325.9074647837
 20
26.3217756844
 30
0.0
 40
5.2916666667
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
WALLSTYL ®
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
147
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
385.08954228
 20
11.2952477741
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
1:1
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
148
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
385.200541702
 20
16.4184692857
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Scale
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
149
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
404.7023560769
 20
11.2952477159
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
00
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
14A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
404.9708597879
 20
16.4184692857
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Version
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
14B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
404.7044997474
 20
24.2634902018
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
375
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
14C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
404.9427345018
 20
29.3867117717
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Density
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
14D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
385.0359517899
 20
24.2634902018
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
HDPS
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
14E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
385.240472569
 20
29.3867117717
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Material
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
INSERT
  5
158
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbBlockReference
  2
SW_NOTE_0
 10
286.2565015796
 20
24.6624935014
 30
0.0
  0
INSERT
  5
15F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbBlockReference
  2
SW_NOTE_1
 10
231.4977558615
 20
38.0005928508
 30
0.0
  0
MTEXT
  5
160
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
231.4977558615
 20
47.9379252321
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Manufacturing tolerance : refer to technical datasheet
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
162
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
324.3049778715
 20
18.7253876118
 30
0.0
 40
1.5875
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Profile/Product name
  7
SLDTEXTSTYLE2
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
163
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
324.0574473337
 20
29.749139891
 30
0.0
 40
1.5875
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Product line
  7
SLDTEXTSTYLE2
 73
     1
 44
1.0
  0
LINE
  5
164
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
69.0210127635
 20
80.9243944408
 30
0.0
 11
69.0210127635
 21
230.9243944408
 31
0.0
  0
LINE
  5
165
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
51.0210127635
 20
80.9243944408
 30
0.0
 11
69.0210127635
 21
80.9243944408
 31
0.0
  0
LINE
  5
166
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
51.0210127635
 20
108.9243944408
 30
0.0
 11
51.0210127635
 21
80.9243944408
 31
0.0
  0
ARC
  5
167
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
51.0210127635
 20
116.9243944408
 30
0.0
 40
8.0
100
AcDbArc
 50
270.0
 51
0.0
  0
LINE
  5
168
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
59.0210127635
 20
202.9243944408
 30
0.0
 11
59.0210127635
 21
116.9243944408
 31
0.0
  0
ARC
  5
169
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
51.0210127635
 20
202.9243944408
 30
0.0
 40
8.000000000000014
100
AcDbArc
 50
0.0
 51
90.0
  0
LINE
  5
16A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
51.0210127635
 20
230.9243944408
 30
0.0
 11
51.0210127635
 21
210.9243944408
 31
0.0
  0
LINE
  5
16B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
69.0210127635
 20
230.9243944408
 30
0.0
 11
51.0210127635
 21
230.9243944408
 31
0.0
  0
DIMENSION
  5
16C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
  2
_D
 10
29.0210127635
 20
80.9243944408
 30
0.0
 11
29.0210127635
 21
155.9243944408
 31
0.0
 70
   160
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
51.0210127635
 23
230.9243944408
 33
0.0
 14
51.0210127635
 24
80.9243944408
 34
0.0
 50
90.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
DIMENSION
  5
177
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
  2
_D_1
 10
69.0210127635
 20
52.9243944408
 30
0.0
 11
60.0210127635
 21
52.9243944408
 31
0.0
 70
   160
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
51.0210127635
 23
80.9243944408
 33
0.0
 14
69.0210127635
 24
80.9243944408
 34
0.0
 50
0.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
LINE
  5
181
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
294.8909938794
 20
213.445004307
 30
0.0
 11
344.8909938794
 21
235.8593911112
 31
0.0
  0
LINE
  5
182
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
294.8909938794
 20
213.445004307
 30
0.0
 11
279.3025366113
 21
215.7743757129
 31
0.0
  0
LINE
  5
183
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
279.3025366113
 20
215.7743757129
 30
0.0
 11
329.3025366113
 21
238.1887625171
 31
0.0
  0
LINE
  5
184
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
344.8909938794
 20
235.8593911112
 30
0.0
 11
329.3025366113
 21
238.1887625171
 31
0.0
  0
LINE
  5
185
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
294.8909938794
 20
68.5561303636
 30
0.0
 11
294.8909938794
 21
213.445004307
 31
0.0
  0
LINE
  5
186
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
279.3025366113
 20
70.8855017696
 30
0.0
 11
294.8909938794
 21
68.5561303636
 31
0.0
  0
LINE
  5
187
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
279.3025366113
 20
97.9314249057
 30
0.0
 11
279.3025366113
 21
70.8855017696
 31
0.0
  0
ARC
  5
188
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
280.0228459375
 20
104.1180729213
 30
0.0
 40
6.228439547331176
100
AcDbArc
 50
263.3589724397
 51
4.6550819516
  0
LINE
  5
189
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
286.2307398416
 20
187.6931763964
 30
0.0
 11
286.2307398416
 21
104.6235553356
 31
0.0
  0
ARC
  5
18A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
277.4566949874
 20
187.876218392
 30
0.0
 40
8.775953935328516
100
AcDbArc
 50
358.8048827021
 51
77.858340054
  0
LINE
  5
18B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
279.3025366113
 20
215.7743757129
 30
0.0
 11
279.3025366113
 21
196.4558591871
 31
0.0
  0
LINE
  5
18C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
294.8909938794
 20
68.5561303636
 30
0.0
 11
344.8909938794
 21
90.9705171678
 31
0.0
  0
LINE
  5
18D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
344.8909938794
 20
90.9705171678
 30
0.0
 11
344.8909938794
 21
235.8593911112
 31
0.0
  0
LINE
  5
18E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
279.3025366113
 20
97.9314249057
 30
0.0
 11
285.0714150936
 21
100.5175423803
 31
0.0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
OBJECTS
  0
DICTIONARY
  5
C
330
0
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
ACAD_GROUP
350
D
  3
ACAD_LAYOUT
350
1A
  3
ACAD_MLINESTYLE
350
17
  3
ACAD_PLOTSETTINGS
350
19
  3
ACAD_PLOTSTYLENAME
350
E
  3
ACAD_SCALELIST
350
47
  0
DICTIONARY
  5
D
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
DICTIONARY
  5
1A
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Layout1
350
1E
  3
Layout2
350
26
  3
Model
350
22
  0
DICTIONARY
  5
17
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Standard
350
18
  0
DICTIONARY
  5
19
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
ACDBDICTIONARYWDFLT
  5
E
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Normal
350
F
100
AcDbDictionaryWithDefault
340
F
  0
DICTIONARY
  5
47
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
A0
350
48
  3
A1
350
49
  3
A2
350
4A
  3
A3
350
4B
  3
A4
350
4C
  3
A5
350
4D
  3
A6
350
4E
  3
A7
350
4F
  3
A8
350
50
  3
A9
350
51
  3
B0
350
52
  3
B1
350
53
  3
B2
350
54
  3
B3
350
55
  3
B4
350
56
  3
B5
350
57
  3
B6
350
58
  3
B7
350
59
  3
B8
350
5A
  3
B9
350
5B
  3
C0
350
5C
  3
C1
350
5D
  3
C2
350
5E
  3
C3
350
5F
  3
C4
350
60
  3
C5
350
61
  3
C6
350
62
  3
C7
350
63
  3
C8
350
64
  3
C9
350
65
  3
D0
350
66
  3
D1
350
67
  3
D2
350
68
  0
LAYOUT
  5
1E
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4

  6

 40
0.0
 41
0.0
 42
0.0
 43
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
   688
 72
     1
 73
     0
 74
     5
  7

 75
    16
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Layout1
 70
     1
 71
     1
 10
0.0
 20
0.0
 11
420.0
 21
297.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
1.0000000000E+20
 24
1.0000000000E+20
 34
1.0000000000E+20
 15
-1.0000000000E+20
 25
-1.0000000000E+20
 35
-1.0000000000E+20
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
1B
  0
LAYOUT
  5
26
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4

  6

 40
0.0
 41
0.0
 42
0.0
 43
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
   688
 72
     1
 73
     0
 74
     5
  7

 75
    16
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Layout2
 70
     1
 71
     2
 10
0.0
 20
0.0
 11
0.0
 21
0.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
0.0
 24
0.0
 34
0.0
 15
0.0
 25
0.0
 35
0.0
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
23
  0
LAYOUT
  5
22
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4
Letter_(8.50_x_11.00_Inches)
  6

 40
6.35
 41
6.35
 42
6.35000508
 43
6.35000508
 44
215.9
 45
279.4
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
  1712
 72
     1
 73
     0
 74
     0
  7

 75
     0
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Model
 70
     1
 71
     0
 10
0.0
 20
0.0
 11
420.0
 21
297.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
0.0
 24
0.0
 34
0.0
 15
420.0
 25
297.0
 35
0.0
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
1F
331
29
  0
MLINESTYLE
  5
18
102
{ACAD_REACTORS
330
17
102
}
330
17
100
AcDbMlineStyle
  2
Standard
 70
     0
  3

 62
   256
 51
90.0
 52
90.0
 71
     2
 49
0.5
 62
   256
  6
BYLAYER
 49
-0.5
 62
   256
  6
BYLAYER
  0
ACDBPLACEHOLDER
  5
F
102
{ACAD_REACTORS
330
E
102
}
330
E
  0
SCALE
  5
48
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:1
140
1.0
141
1.0
290
     1
  0
SCALE
  5
49
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:2
140
1.0
141
2.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4A
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:4
140
1.0
141
4.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4B
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:5
140
1.0
141
5.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4C
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:8
140
1.0
141
8.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4D
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:10
140
1.0
141
10.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4E
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:16
140
1.0
141
16.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4F
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:20
140
1.0
141
20.0
290
     0
  0
SCALE
  5
50
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:30
140
1.0
141
30.0
290
     0
  0
SCALE
  5
51
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:40
140
1.0
141
40.0
290
     0
  0
SCALE
  5
52
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:50
140
1.0
141
50.0
290
     0
  0
SCALE
  5
53
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:100
140
1.0
141
100.0
290
     0
  0
SCALE
  5
54
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
2:1
140
2.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
55
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
4:1
140
4.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
56
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
8:1
140
8.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
57
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
10:1
140
10.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
58
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
100:1
140
100.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
59
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/128" = 1'-0"
140
0.0078125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5A
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/64" = 1'-0"
140
0.015625
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5B
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/32" = 1'-0"
140
0.03125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5C
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/16" = 1'-0"
140
0.0625
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5D
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/32" = 1'-0"
140
0.09375
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5E
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/8" = 1'-0"
140
0.125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5F
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/16" = 1'-0"
140
0.1875
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
60
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/4" = 1'-0"
140
0.25
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
61
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/8" = 1'-0"
140
0.375
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
62
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/2" = 1'-0"
140
0.5
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
63
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/4" = 1'-0"
140
0.75
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
64
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1" = 1'-0"
140
1.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
65
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1-1/2" = 1'-0"
140
1.5
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
66
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3" = 1'-0"
140
3.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
67
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
6" = 1'-0"
140
6.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
68
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1'-0" = 1'-0"
140
12.0
141
12.0
290
     0
  0
ENDSEC
  0
EOF
100562