  0
SECTION
  2
HEADER
  9
$ACADVER
  1
AC1015
  9
$ACADMAINTVER
 70
     6
  9
$DWGCODEPAGE
  3
ANSI_1252
  9
$INSBASE
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$EXTMIN
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$EXTMAX
 10
297.0
 20
210.0
 30
0.0
  9
$LIMMIN
 10
0.0
 20
0.0
  9
$LIMMAX
 10
297.0
 20
210.0
  9
$ORTHOMODE
 70
     0
  9
$REGENMODE
 70
     1
  9
$FILLMODE
 70
     1
  9
$QTEXTMODE
 70
     0
  9
$MIRRTEXT
 70
     1
  9
$LTSCALE
 40
1.0
  9
$ATTMODE
 70
     1
  9
$TEXTSIZE
 40
3.5
  9
$TRACEWID
 40
1.0
  9
$TEXTSTYLE
  7
Standard
  9
$CLAYER
  8
0
  9
$CELTYPE
  6
ByLayer
  9
$CECOLOR
 62
   256
  9
$CELTSCALE
 40
1.0
  9
$DISPSILH
 70
     0
  9
$DIMSCALE
 40
1.0
  9
$DIMASZ
 40
3.0
  9
$DIMEXO
 40
1.0
  9
$DIMDLI
 40
3.75
  9
$DIMRND
 40
0.0
  9
$DIMDLE
 40
0.0
  9
$DIMEXE
 40
1.0
  9
$DIMTP
 40
0.0
  9
$DIMTM
 40
0.0
  9
$DIMTXT
 40
3.5
  9
$DIMCEN
 40
2.5
  9
$DIMTSZ
 40
0.0
  9
$DIMTOL
 70
     0
  9
$DIMLIM
 70
     0
  9
$DIMTIH
 70
     1
  9
$DIMTOH
 70
     1
  9
$DIMSE1
 70
     0
  9
$DIMSE2
 70
     0
  9
$DIMTAD
 70
     1
  9
$DIMZIN
 70
     0
  9
$DIMBLK
  1

  9
$DIMASO
 70
     1
  9
$DIMSHO
 70
     1
  9
$DIMPOST
  1

  9
$DIMAPOST
  1

  9
$DIMALT
 70
     0
  9
$DIMALTD
 70
     3
  9
$DIMALTF
 40
0.0393700787
  9
$DIMLFAC
 40
1.0
  9
$DIMTOFL
 70
     1
  9
$DIMTVP
 40
0.0
  9
$DIMTIX
 70
     0
  9
$DIMSOXD
 70
     0
  9
$DIMSAH
 70
     0
  9
$DIMBLK1
  1

  9
$DIMBLK2
  1

  9
$DIMSTYLE
  2
ISO-25
  9
$DIMCLRD
 70
     0
  9
$DIMCLRE
 70
     0
  9
$DIMCLRT
 70
     0
  9
$DIMTFAC
 40
1.0
  9
$DIMGAP
 40
1.524
  9
$DIMJUST
 70
     0
  9
$DIMSD1
 70
     0
  9
$DIMSD2
 70
     0
  9
$DIMTOLJ
 70
     0
  9
$DIMTZIN
 70
     0
  9
$DIMALTZ
 70
     0
  9
$DIMALTTZ
 70
     0
  9
$DIMUPT
 70
     0
  9
$DIMDEC
 70
     0
  9
$DIMTDEC
 70
     0
  9
$DIMALTU
 70
     2
  9
$DIMALTTD
 70
     3
  9
$DIMTXSTY
  7
Standard
  9
$DIMAUNIT
 70
     0
  9
$DIMADEC
 70
     0
  9
$DIMALTRND
 40
0.0
  9
$DIMAZIN
 70
     0
  9
$DIMDSEP
 70
    44
  9
$DIMATFIT
 70
     3
  9
$DIMFRAC
 70
     0
  9
$DIMLDRBLK
  1

  9
$DIMLUNIT
 70
     2
  9
$DIMLWD
 70
    -2
  9
$DIMLWE
 70
    -2
  9
$DIMTMOVE
 70
     0
  9
$LUNITS
 70
     2
  9
$LUPREC
 70
     3
  9
$SKETCHINC
 40
1.0
  9
$FILLETRAD
 40
10.0
  9
$AUNITS
 70
     0
  9
$AUPREC
 70
     0
  9
$MENU
  1
.
  9
$ELEVATION
 40
0.0
  9
$PELEVATION
 40
0.0
  9
$THICKNESS
 40
0.0
  9
$LIMCHECK
 70
     0
  9
$CHAMFERA
 40
0.0
  9
$CHAMFERB
 40
0.0
  9
$CHAMFERC
 40
0.0
  9
$CHAMFERD
 40
0.0
  9
$SKPOLY
 70
     0
  9
$TDCREATE
 40
2458186.680288055
  9
$TDUCREATE
 40
2458186.638621389
  9
$TDUPDATE
 40
2458186.680289421
  9
$TDUUPDATE
 40
2458186.638622755
  9
$TDINDWG
 40
0.0000000116
  9
$TDUSRTIMER
 40
0.0000000116
  9
$USRTIMER
 70
     1
  9
$ANGBASE
 50
0.0
  9
$ANGDIR
 70
     0
  9
$PDMODE
 70
     0
  9
$PDSIZE
 40
-1.0
  9
$PLINEWID
 40
0.0
  9
$SPLFRAME
 70
     0
  9
$SPLINETYPE
 70
     6
  9
$SPLINESEGS
 70
     8
  9
$HANDSEED
  5
166
  9
$SURFTAB1
 70
     6
  9
$SURFTAB2
 70
     6
  9
$SURFTYPE
 70
     6
  9
$SURFU
 70
     6
  9
$SURFV
 70
     6
  9
$UCSBASE
  2

  9
$UCSNAME
  2

  9
$UCSORG
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSXDIR
 10
1.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSYDIR
 10
0.0
 20
1.0
 30
0.0
  9
$UCSORTHOREF
  2

  9
$UCSORTHOVIEW
 70
     0
  9
$UCSORGTOP
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGBOTTOM
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGLEFT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGRIGHT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGFRONT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGBACK
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSBASE
  2

  9
$PUCSNAME
  2

  9
$PUCSORG
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSXDIR
 10
1.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSYDIR
 10
0.0
 20
1.0
 30
0.0
  9
$PUCSORTHOREF
  2

  9
$PUCSORTHOVIEW
 70
     0
  9
$PUCSORGTOP
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGBOTTOM
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGLEFT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGRIGHT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGFRONT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGBACK
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$USERI1
 70
     0
  9
$USERI2
 70
     0
  9
$USERI3
 70
     0
  9
$USERI4
 70
     0
  9
$USERI5
 70
     0
  9
$USERR1
 40
0.0
  9
$USERR2
 40
0.0
  9
$USERR3
 40
0.0
  9
$USERR4
 40
0.0
  9
$USERR5
 40
0.0
  9
$WORLDVIEW
 70
     1
  9
$SHADEDGE
 70
     3
  9
$SHADEDIF
 70
    70
  9
$TILEMODE
 70
     1
  9
$MAXACTVP
 70
    64
  9
$PINSBASE
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PLIMCHECK
 70
     0
  9
$PEXTMIN
 10
1.0000000000E+20
 20
1.0000000000E+20
 30
1.0000000000E+20
  9
$PEXTMAX
 10
-1.0000000000E+20
 20
-1.0000000000E+20
 30
-1.0000000000E+20
  9
$PLIMMIN
 10
0.0
 20
0.0
  9
$PLIMMAX
 10
420.0
 20
297.0
  9
$UNITMODE
 70
     0
  9
$VISRETAIN
 70
     1
  9
$PLINEGEN
 70
     0
  9
$PSLTSCALE
 70
     1
  9
$TREEDEPTH
 70
  3020
  9
$CMLSTYLE
  2
Standard
  9
$CMLJUST
 70
     0
  9
$CMLSCALE
 40
20.0
  9
$PROXYGRAPHICS
 70
     1
  9
$MEASUREMENT
 70
     1
  9
$CELWEIGHT
370
    -1
  9
$ENDCAPS
280
     0
  9
$JOINSTYLE
280
     0
  9
$LWDISPLAY
290
     1
  9
$INSUNITS
 70
     4
  9
$HYPERLINKBASE
  1

  9
$STYLESHEET
  1

  9
$XEDIT
290
     1
  9
$CEPSNTYPE
380
     0
  9
$PSTYLEMODE
290
     1
  9
$FINGERPRINTGUID
  2
{D6B4814E-E69D-439B-A820-CFED1AD3BB20}
  9
$VERSIONGUID
  2
{FAEB1C32-E019-11D5-929B-00C0DF256EC4}
  9
$EXTNAMES
290
     1
  9
$PSVPSCALE
 40
0.0
  9
$OLESTARTUP
290
     0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
CLASSES
  0
CLASS
  1
ACDBDICTIONARYWDFLT
  2
AcDbDictionaryWithDefault
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
VISUALSTYLE
  2
AcDbVisualStyle
  3
ObjectDBX Classes
 90
     4095
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
MATERIAL
  2
AcDbMaterial
  3
ObjectDBX Classes
 90
     1153
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
SCALE
  2
AcDbScale
  3
ObjectDBX Classes
 90
     1153
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
TABLESTYLE
  2
AcDbTableStyle
  3
ObjectDBX Classes
 90
     4095
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
MLEADERSTYLE
  2
AcDbMLeaderStyle
  3
ACDB_MLEADERSTYLE_CLASS
 90
     4095
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
SUN
  2
AcDbSun
  3
SCENEOE
 90
     1153
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
ACDBPLACEHOLDER
  2
AcDbPlaceHolder
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
LAYOUT
  2
AcDbLayout
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
280
     0
281
     0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
TABLES
  0
TABLE
  2
VPORT
  5
8
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     1
  0
VPORT
  5
29
330
8
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbViewportTableRecord
  2
*Active
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 11
1.0
 21
1.0
 12
148.5
 22
105.0
 13
0.0
 23
0.0
 14
10.0
 24
10.0
 15
10.0
 25
10.0
 16
0.0
 26
0.0
 36
1.0
 17
0.0
 27
0.0
 37
0.0
 40
210.0
 41
1.4142857143
 42
50.0
 43
0.0
 44
0.0
 50
0.0
 51
0.0
 71
     0
 72
  2000
 73
     1
 74
     3
 75
     0
 76
     0
 77
     0
 78
     0
281
     0
 65
     1
110
0.0
120
0.0
130
0.0
111
1.0
121
0.0
131
0.0
112
0.0
122
1.0
132
0.0
 79
     0
146
0.0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
LTYPE
  5
5
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     6
  0
LTYPE
  5
14
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
ByBlock
 70
     0
  3

 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
15
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
ByLayer
 70
     0
  3

 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
16
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
Continuous
 70
     0
  3
Solid line
 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
6E
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
HIDDEN
 70
     0
  3
Hidden __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 72
    65
 73
     2
 40
1.905
 49
1.27
 74
     0
 49
-0.635
 74
     0
  0
LTYPE
  5
6F
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
PHANTOM
 70
     0
  3
Phantom ______  __  __  ______  __  __  ______
 72
    65
 73
     6
 40
12.7
 49
6.35
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
 49
1.27
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
 49
1.27
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
  0
LTYPE
  5
70
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
CENTER
 70
     0
  3
Center ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____
 72
    65
 73
     4
 40
10.16
 49
6.35
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
 49
1.27
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
  0
LTYPE
  5
71
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
CENTERX2
 70
     0
  3
Center (2x) ________  __  ________  __  _____
 72
    65
 73
     4
 40
20.32
 49
12.7
 74
     0
 49
-2.54
 74
     0
 49
2.54
 74
     0
 49
-2.54
 74
     0
  0
LTYPE
  5
72
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
DOT2
 70
     0
  3
Dot (.5x) ........................................
 72
    65
 73
     2
 40
0.635
 49
0.0
 74
     0
 49
-0.635
 74
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
LAYER
  5
2
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     8
  0
LAYER
  5
10
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
0
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
73
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
1
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    25
390
F
  0
LAYER
  5
74
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
2
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
75
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
3
 70
     0
 62
     7
  6
HIDDEN
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
76
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
4
 70
     0
 62
    11
  6
PHANTOM
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
77
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
5
 70
     0
 62
   136
  6
PHANTOM
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
78
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
6
 70
     0
 62
   132
  6
Continuous
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
79
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
SLD-0
 70
     0
 62
   179
  6
Continuous
370
    -3
390
F
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
STYLE
  5
3
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     4
  0
STYLE
  5
11
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
Standard
 70
     0
 40
0.0
 41
1.0
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
txt
  4

  0
STYLE
  5
11B
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE0
 70
     0
 40
0.0
 41
0.7098903681
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
STYLE
  5
11E
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE1
 70
     0
 40
0.0
 41
0.75
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
STYLE
  5
12C
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE2
 70
     0
 40
0.0
 41
0.6931818182
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
VIEW
  5
6
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
UCS
  5
7
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
APPID
  5
9
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     1
  0
APPID
  5
12
330
9
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbRegAppTableRecord
  2
ACAD
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
DIMSTYLE
  5
A
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     2
100
AcDbDimStyleTable
  0
DIMSTYLE
105
27
330
A
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbDimStyleTableRecord
  2
ISO-25
 70
     0
 41
2.5
 42
0.625
 43
3.75
 44
1.25
 73
     0
 74
     0
 77
     1
 78
     8
140
2.5
141
2.5
143
0.0393700787
147
0.625
171
     3
172
     1
178
     0
271
     2
272
     2
274
     3
278
    44
283
     0
284
     8
340
11
  0
DIMSTYLE
105
144
102
{ACAD_REACTORS
330
143
330
14E
102
}
330
A
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbDimStyleTableRecord
  2
SLDDIMSTYLE0
 70
     0
 41
3.0
 44
0.0
 45
0.000000001
 73
     0
 74
     0
 77
     1
 78
    12
 79
     3
140
3.5
147
0.875
173
     1
178
     0
271
     0
272
     0
276
     2
284
    12
340
11E
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
BLOCK_RECORD
  5
1
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     5
  0
BLOCK_RECORD
  5
1F
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Model_Space
340
22
  0
BLOCK_RECORD
  5
1B
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Paper_Space
340
1E
  0
BLOCK_RECORD
  5
23
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Paper_Space0
340
26
  0
BLOCK_RECORD
  5
120
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
SW_NOTE_0
340
0
102
{BLKREFS
331
126
102
}
  0
BLOCK_RECORD
  5
127
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
SW_NOTE_1
340
0
102
{BLKREFS
331
130
102
}
  0
BLOCK_RECORD
  5
145
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D
340
0
  0
BLOCK_RECORD
  5
14F
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D_1
340
0
  0
ENDTAB
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
BLOCKS
  0
BLOCK
  5
20
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Model_Space
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Model_Space
  1

  0
ENDBLK
  5
21
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
1C
330
1B
100
AcDbEntity
 67
     1
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Paper_Space
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Paper_Space
  1

  0
ENDBLK
  5
1D
330
1B
100
AcDbEntity
 67
     1
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
24
330
23
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Paper_Space0
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Paper_Space0
  1

  0
ENDBLK
  5
25
330
23
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
121
330
120
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
SW_NOTE_0
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
SW_NOTE_0
  1

  0
MTEXT
  5
123
330
120
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
3.2226693494
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
This document contains confidential information. It remains our entire property and can neither be reproduced
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
124
330
120
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
0.0282250023
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
nor communicated to third parties by whatever means, nor used for own purposes, in particular for the execution
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
125
330
120
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
-3.1662193449
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
of what is represented thereon, without our written authorization.
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
122
330
120
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
128
330
127
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
SW_NOTE_1
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
SW_NOTE_1
  1

  0
MTEXT
  5
12A
330
127
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
13.0224609375
 20
3.0695925553
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Gert-Noël-Strasse
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
12B
330
127
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.9723005876
 20
-1.1054073374
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
B-4731 Eynatten - Belgium
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
12D
330
127
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.9119422182
 20
-5.2804072301
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Tel +32 (0)87 85 85 00
  7
SLDTEXTSTYLE2
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
12E
330
127
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.8096920088
 20
-9.4554071228
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
www.nmc-decoration.com
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
12F
330
127
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
13.0582897186
 20
-13.6304070155
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
info@nmc.eu
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
129
330
127
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
146
330
145
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D
  1

  0
SOLID
  5
148
330
145
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
20.3870549305
 20
144.6112640635
 30
0.0
 11
19.6370549305
 21
141.6112640635
 31
0.0
 12
21.1370549305
 22
141.6112640635
 32
0.0
 13
21.1370549305
 23
141.6112640635
 33
0.0
  0
SOLID
  5
149
330
145
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
20.3870549305
 20
74.6112640635
 30
0.0
 11
21.1370549305
 21
77.6112640635
 31
0.0
 12
19.6370549305
 22
77.6112640635
 32
0.0
 13
19.6370549305
 23
77.6112640635
 33
0.0
  0
LINE
  5
14A
330
145
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
38.8565982793
 20
144.6112640635
 30
0.0
 11
19.3870549305
 21
144.6112640635
 31
0.0
  0
LINE
  5
14B
330
145
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
38.8565982793
 20
74.6112640635
 30
0.0
 11
19.3870549305
 21
74.6112640635
 31
0.0
  0
LINE
  5
14C
330
145
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
20.3870549305
 20
144.6112640635
 30
0.0
 11
20.3870549305
 21
74.6112640635
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
14D
330
145
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
15.8753180159
 20
102.6501530842
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
70mm
  7
SLDTEXTSTYLE1
 11
-3.491481338843133E-15
 21
1.0
 31
0.0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
147
330
145
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
150
330
14F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D_1
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D_1
  1

  0
SOLID
  5
152
330
14F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
39.8565982793
 20
50.4667902052
 30
0.0
 11
42.8565982793
 21
49.7167902052
 31
0.0
 12
42.8565982793
 22
51.2167902052
 32
0.0
 13
42.8565982793
 23
51.2167902052
 33
0.0
  0
SOLID
  5
153
330
14F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
57.8565982793
 20
50.4667902052
 30
0.0
 11
54.8565982793
 21
51.2167902052
 31
0.0
 12
54.8565982793
 22
49.7167902052
 32
0.0
 13
54.8565982793
 23
49.7167902052
 33
0.0
  0
LINE
  5
154
330
14F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
39.8565982793
 20
73.6112640635
 30
0.0
 11
39.8565982793
 21
49.4667902052
 31
0.0
  0
LINE
  5
155
330
14F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
57.8565982793
 20
73.6112640635
 30
0.0
 11
57.8565982793
 21
49.4667902052
 31
0.0
  0
LINE
  5
156
330
14F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
39.8565982793
 20
50.4667902052
 30
0.0
 11
57.8565982793
 21
50.4667902052
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
157
330
14F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
41.8954873
 20
54.9785271197
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
18mm
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
151
330
14F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
ENTITIES
  0
HATCH
  5
7A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
 62
    11
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        1
 92
        0
 93
       10
 72
     1
 10
112.1076931530535
 20
24.17592733680069
 11
112.0115005749525
 21
23.44769271784209
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
112.0115005749525
 20
23.44769271784209
 42
1.0
 10
114.009322815664
 20
24.83291669210514
 42
1.0
 10
116.691769934134
 20
24.62145673122055
 42
1.0
 10
115.9152312868672
 20
22.08193422208977
 42
1.0
 72
     1
 10
115.9152312868672
 20
22.08193422208977
 11
114.742239319387
 21
18.035663373492
 72
     1
 10
114.742239319387
 20
18.035663373492
 11
111.8623468884664
 21
18.035663373492
 72
     1
 10
111.8623468884664
 20
18.035663373492
 11
112.9001998178944
 21
21.8618918393323
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
112.9001998178944
 20
21.8618918393323
 42
1.0
 10
113.3511707406333
 20
23.45663790826955
 42
1.0
 10
111.6863173230807
 20
22.69217294264037
 42
1.0
 10
111.370094764566
 20
21.49660560895487
 42
1.0
 72
     1
 10
111.370094764566
 20
21.49660560895487
 11
110.414022889805
 21
18.02476171333845
 72
     1
 10
110.414022889805
 20
18.02476171333845
 11
107.4605225487465
 21
18.02476171333845
 72
     1
 10
107.4605225487465
 20
18.02476171333845
 11
109.1666571674606
 21
24.17592733680069
 72
     1
 10
109.1666571674606
 20
24.17592733680069
 11
112.1076931530535
 21
24.17592733680069
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
 62
    11
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        1
 92
        0
 93
       15
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
127.2069916600208
 20
22.98542636053583
 42
1.0
 10
126.8078222265269
 20
24.28965682895976
 42
1.0
 10
124.9042453959481
 20
24.64053463648922
 42
1.0
 10
122.9321332138239
 20
23.46637064752494
 42
1.0
 72
     1
 10
122.9321332138239
 20
23.46637064752494
 11
122.9952177352925
 21
24.16385675574901
 72
     1
 10
122.9952177352925
 20
24.16385675574901
 11
120.1873674186117
 21
24.16385675574901
 72
     1
 10
120.1873674186117
 20
24.16385675574901
 11
118.433728722761
 21
18.035663373492
 72
     1
 10
118.433728722761
 20
18.035663373492
 11
121.2918178333746
 21
18.035663373492
 72
     1
 10
121.2918178333746
 20
18.035663373492
 11
122.139232774569
 21
21.01330487665385
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
122.139232774569
 20
21.01330487665385
 42
1.0
 10
122.6174671494495
 20
22.75603881176506
 42
1.0
 10
124.2928284527416
 20
23.26269935851336
 42
1.0
 10
123.8850858991326
 20
21.77543510107269
 42
1.0
 72
     1
 10
123.8850858991326
 20
21.77543510107269
 11
122.8678704696994
 21
18.035663373492
 72
     1
 10
122.8678704696994
 20
18.035663373492
 11
125.7742481056915
 21
18.035663373492
 72
     1
 10
125.7742481056915
 20
18.035663373492
 11
126.6115427343884
 21
21.03394237664866
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
126.6115427343884
 20
21.03394237664866
 42
1.0
 10
127.0796505955995
 20
22.78914686839737
 42
1.0
 10
128.668552060046
 20
22.98463881170785
 42
1.0
 10
128.3359770113011
 20
21.77543510107269
 42
1.0
 72
     1
 10
128.3359770113011
 20
21.77543510107269
 11
127.3195367283521
 21
18.035663373492
 72
     1
 10
127.3195367283521
 20
18.035663373492
 11
130.253565389728
 21
18.035663373492
 72
     1
 10
130.253565389728
 20
18.035663373492
 11
131.3829476160081
 21
22.06051537443891
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 10
131.3829476160081
 20
22.06051537443891
 42
1.0
 10
132.0944452720802
 20
24.5770625417785
 42
1.0
 10
128.8430220307056
 20
24.76320931907575
 42
1.0
 10
127.2069916600208
 20
22.98542636053583
 42
1.0
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
 62
    11
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        1
 92
        0
 93
       16
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 10
134.8898343338814
 20
18.3923857855122
 42
1.0
 10
133.8480808673449
 20
18.97537655685084
 42
1.0
 10
133.9921774981683
 20
19.84733573632031
 42
1.0
 10
134.8434867752992
 20
22.43476229817346
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 10
134.8434867752992
 20
22.43476229817346
 42
1.0
 10
135.1900950759938
 20
23.48857394341784
 42
1.0
 10
135.976757136344
 20
23.96719279095442
 42
1.0
 10
136.9386705150098
 20
24.24680363072824
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 10
136.9386705150098
 20
24.24680363072824
 42
1.0
 10
137.8846220772733
 20
24.5244797048776
 42
1.0
 10
139.9595403873014
 20
24.51785685331676
 42
1.0
 10
141.0889102112378
 20
24.14166586219988
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 10
141.0889102112378
 20
24.14166586219988
 42
1.0
 10
141.5320955626896
 20
23.99173702922953
 42
1.0
 10
142.1567520078459
 20
23.59217382132159
 42
1.0
 10
142.3514688046722
 20
23.10380673159996
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 10
142.3514688046722
 20
23.10380673159996
 42
1.0
 10
142.5648883358689
 20
22.46122889972935
 42
1.0
 10
142.3047367734339
 20
21.95146156587242
 42
1.0
 10
142.1403933164437
 20
21.49816210309511
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
142.1403933164437
 20
21.49816210309511
 42
1.0
 10
141.2361136291698
 20
21.49348021833067
 42
1.0
 10
140.3147125063533
 20
21.49271127301833
 42
1.0
 10
139.1829986394487
 20
21.49271127301833
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 10
139.1829986394487
 20
21.49271127301833
 42
1.0
 10
139.3582437565924
 20
22.30468031578412
 42
1.0
 10
139.624633697932
 20
22.81290355784455
 42
1.0
 10
139.1596388250015
 20
23.0890107355099
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
139.1596388250015
 20
23.0890107355099
 42
1.0
 10
138.932979791855
 20
23.20272472473928
 42
1.0
 10
138.5606738349168
 20
23.18286237122864
 42
1.0
 10
138.3488232002041
 20
23.08511329898744
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 10
138.3488232002041
 20
23.08511329898744
 42
1.0
 10
137.9547139229589
 20
22.90324843086886
 42
1.0
 10
137.8472352120482
 20
22.70619999341811
 42
1.0
 10
137.7124837472383
 20
22.22251478846091
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
137.7124837472383
 20
22.22251478846091
 42
1.0
 10
137.4570202707395
 20
21.30032611681646
 42
1.0
 10
137.4336418527766
 20
21.25670087268673
 42
1.0
 10
137.1555813059712
 20
20.20444882216852
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 10
137.1555813059712
 20
20.20444882216852
 42
1.0
 10
136.8857063060387
 20
19.30640131262743
 42
1.0
 10
137.1158565989499
 20
19.11167831462924
 42
1.0
 10
137.502177204322
 20
19.04936273847294
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
137.502177204322
 20
19.04936273847294
 42
1.0
 10
138.5575608466363
 20
18.92240614670782
 42
1.0
 10
138.6299967352901
 20
19.81383080468811
 42
1.0
 10
138.8792466375715
 20
20.63983930057531
 42
1.0
 72
     1
 10
138.8792466375715
 20
20.63983930057531
 11
138.932979791855
 21
20.63983930057531
 72
     1
 10
138.932979791855
 20
20.63983930057531
 11
141.8786914610404
 21
20.63905795291927
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
141.8786914610404
 20
20.63905795291927
 42
1.0
 10
141.6637216368754
 20
19.74880531642307
 42
1.0
 10
141.3739904846041
 20
18.7506708928445
 42
1.0
 10
140.6278158754156
 20
18.38342509215505
 42
1.0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 10
140.6278158754156
 20
18.38342509215505
 42
1.0
 10
139.2702305241925
 20
17.79381767042743
 42
1.0
 10
136.7758835521598
 20
17.34400946741491
 42
1.0
 10
134.8898343338814
 20
18.3923857855122
 42
1.0
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
 62
    11
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        2
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
133.05557730309
 20
14.75268856962522
 11
143.4239924860447
 21
14.75268856962522
 72
     1
 10
143.4239924860447
 20
14.75268856962522
 11
143.4239924860447
 21
30.96072560170607
 72
     1
 10
143.4239924860447
 20
30.96072560170607
 11
133.05557730309
 21
30.96072560170607
 72
     1
 10
133.05557730309
 20
30.96072560170607
 11
133.05557730309
 21
14.75268856962522
 97
        0
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
133.4321620686208
 20
15.12927953632796
 11
133.4321620686208
 21
30.58414393676115
 72
     1
 10
133.4321620686208
 20
30.58414393676115
 11
143.0470046443421
 21
30.58414393676115
 72
     1
 10
143.0470046443421
 20
30.58414393676115
 11
143.0470046443421
 21
15.12927953632796
 72
     1
 10
143.0470046443421
 20
15.12927953632796
 11
133.4321620686208
 21
15.12927953632796
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
 62
    11
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        2
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
117.5555466673165
 20
14.75268856962522
 11
132.367445662637
 21
14.75268856962522
 72
     1
 10
132.367445662637
 20
14.75268856962522
 11
132.367445662637
 21
30.96072560170607
 72
     1
 10
132.367445662637
 20
30.96072560170607
 11
117.5555466673165
 21
30.96072560170607
 72
     1
 10
117.5555466673165
 20
30.96072560170607
 11
117.5555466673165
 21
14.75268856962522
 97
        0
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
131.9912453697623
 20
15.12927953632796
 11
117.9317438596053
 21
15.12927953632796
 72
     1
 10
117.9317438596053
 20
15.12927953632796
 11
117.9317438596053
 21
30.58414393676115
 72
     1
 10
117.9317438596053
 20
30.58414393676115
 11
131.9912453697623
 21
30.58414393676115
 72
     1
 10
131.9912453697623
 20
30.58414393676115
 11
131.9912453697623
 21
15.12927953632796
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
 62
    11
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        2
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
106.678923745231
 20
30.96072560170607
 11
106.678923745231
 21
14.75268856962522
 72
     1
 10
106.678923745231
 20
14.75268856962522
 11
116.8685777465898
 21
14.75268856962522
 72
     1
 10
116.8685777465898
 20
14.75268856962522
 11
116.8685777465898
 21
30.96072560170607
 72
     1
 10
116.8685777465898
 20
30.96072560170607
 11
106.678923745231
 21
30.96072560170607
 97
        0
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
116.491989880473
 20
15.12927953632796
 11
107.0555085107618
 21
15.12927953632796
 72
     1
 10
107.0555085107618
 20
15.12927953632796
 11
107.0555085107618
 21
30.58414393676115
 72
     1
 10
107.0555085107618
 20
30.58414393676115
 11
116.491989880473
 21
30.58414393676115
 72
     1
 10
116.491989880473
 20
30.58414393676115
 11
116.491989880473
 21
15.12927953632796
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
LINE
  5
80
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
102.0000103874
 20
56.0921357836
 30
0.0
 11
287.0000103874
 21
56.0921357836
 31
0.0
  0
LINE
  5
81
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
10.0000103874
 20
199.9999947111
 30
0.0
 11
287.0000103874
 21
199.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
82
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
287.0000103874
 20
199.9999947111
 30
0.0
 11
287.0000103874
 21
9.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
83
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
10.0000103874
 20
9.9999947111
 30
0.0
 11
287.0000103874
 21
9.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
84
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
10.0000103874
 20
199.9999947111
 30
0.0
 11
10.0000103874
 21
9.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
85
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
287.0000103874
 20
22.9682371971
 30
0.0
 11
247.5
 21
22.9682371971
 31
0.0
  0
LINE
  5
86
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
194.5000103874
 20
9.9999947111
 30
0.0
 11
194.5000103874
 21
35.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
87
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
77.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
62.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
88
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
247.5
 20
9.9999947111
 30
0.0
 11
247.5
 21
35.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
89
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
102.0000103874
 20
56.0921357836
 30
0.0
 11
102.0000103874
 21
9.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
8A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
39.8141370682
 21
74.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
8B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
8C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
42.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
27.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
8D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
45.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
30.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
8E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
48.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
33.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
8F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
51.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
36.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
90
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
54.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
39.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
91
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
57.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
42.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
92
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
60.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
45.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
93
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
63.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
48.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
94
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
66.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
51.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
95
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
209.9999947111
 30
0.0
 11
297.0000103874
 21
209.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
96
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
69.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
54.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
97
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
111.8141370682
 21
74.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
98
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
209.9999947111
 30
0.0
 11
0.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
99
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
72.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
57.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
9A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
75.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
60.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
9B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
78.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
63.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
9C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
81.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
66.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
9D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
84.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
69.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
9E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
87.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
72.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
9F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
90.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
75.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
A0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
93.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
78.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
A1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
96.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
81.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
A2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
99.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
84.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
A3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
102.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
87.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
A4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
105.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
90.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
A5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
108.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
93.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
A6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
111.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
96.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
A7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
111.8141370682
 20
71.577616171
 30
0.0
 11
99.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
A8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
111.8141370682
 20
68.577616171
 30
0.0
 11
102.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
A9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
111.8141370682
 20
65.577616171
 30
0.0
 11
105.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
AA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
111.8141370682
 20
62.577616171
 30
0.0
 11
108.8141370682
 21
59.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
AB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
-0.0000052889
 30
0.0
 11
297.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
AC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
297.0000103874
 20
209.9999947111
 30
0.0
 11
297.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
AD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
176.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
161.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
AE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
179.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
164.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
AF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
182.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
167.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
185.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
170.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
188.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
173.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
38.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
176.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
35.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
179.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
32.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
182.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
29.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
185.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
102.0000103874
 20
46.936479683
 30
0.0
 11
287.0000103874
 21
46.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
B7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
26.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
188.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
267.2500051937
 20
35.936479683
 30
0.0
 11
267.2500051937
 21
9.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
B9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
132.3674456626
 20
30.9607256017
 30
0.0
 11
117.5555466673
 21
30.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
BA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
130.2535653897
 20
18.0356633735
 30
0.0
 11
131.382947616
 21
22.0605153744
 31
0.0
  0
LINE
  5
BB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
116.4919898805
 20
15.1292795363
 30
0.0
 11
116.4919898805
 21
30.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
BC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
114.7422393194
 20
18.0356633735
 30
0.0
 11
111.8623468885
 21
18.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
BD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
133.4321620686
 20
15.1292795363
 30
0.0
 11
143.0470046443
 21
15.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
BE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
80.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
65.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
BF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
125.7742481057
 20
18.0356633735
 30
0.0
 11
126.6115427344
 21
21.0339423766
 31
0.0
  0
LINE
  5
C0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
143.423992486
 20
30.9607256017
 30
0.0
 11
133.0555773031
 21
30.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
C1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
83.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
68.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
C2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
109.1666571675
 20
24.1759273368
 30
0.0
 11
112.1076931531
 21
24.1759273368
 31
0.0
  0
LINE
  5
C3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
118.4337287228
 20
18.0356633735
 30
0.0
 11
121.2918178334
 21
18.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
C4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
131.9912453698
 20
15.1292795363
 30
0.0
 11
131.9912453698
 21
30.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
C5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
121.2918178334
 20
18.0356633735
 30
0.0
 11
122.1392327746
 21
21.0133048767
 31
0.0
  0
LINE
  5
C6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
102.0000103874
 20
35.936479683
 30
0.0
 11
287.0000103874
 21
35.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
C7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
86.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
71.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
C8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
89.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
74.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
C9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
92.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
77.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
CA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
95.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
80.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
CB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
117.5555466673
 20
30.9607256017
 30
0.0
 11
117.5555466673
 21
14.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
CC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
98.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
83.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
CD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
133.4321620686
 20
30.5841439368
 30
0.0
 11
133.4321620686
 21
15.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
CE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
122.9321332138
 20
23.4663706475
 30
0.0
 11
122.9952177353
 21
24.1638567557
 31
0.0
  0
LINE
  5
CF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
116.4919898805
 20
30.5841439368
 30
0.0
 11
107.0555085108
 21
30.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
D0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
111.8623468885
 20
18.0356633735
 30
0.0
 11
112.9001998179
 21
21.8618918393
 31
0.0
  0
LINE
  5
D1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
117.5555466673
 20
14.7526885696
 30
0.0
 11
132.3674456626
 21
14.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
D2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
128.3359770113
 20
21.7754351011
 30
0.0
 11
127.3195367284
 21
18.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
D3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
133.0555773031
 20
30.9607256017
 30
0.0
 11
133.0555773031
 21
14.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
D4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
101.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
86.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
104.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
89.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
107.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
92.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
110.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
95.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
113.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
98.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
116.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
101.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
DA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
119.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
104.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
DB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
122.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
107.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
DC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
125.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
110.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
DD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
128.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
113.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
DE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
131.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
116.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
DF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
134.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
119.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
E0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
137.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
122.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
E1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
140.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
125.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
E2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
143.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
128.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
E3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
146.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
131.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
E4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
149.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
134.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
E5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
152.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
137.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
E6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
155.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
140.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
E7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
112.1076931531
 20
24.1759273368
 30
0.0
 11
112.011500575
 21
23.4476927178
 31
0.0
  0
LINE
  5
E8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
138.8792466376
 20
20.6398393006
 30
0.0
 11
138.9329797919
 21
20.6398393006
 31
0.0
  0
LINE
  5
E9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
116.8685777466
 20
14.7526885696
 30
0.0
 11
116.8685777466
 21
30.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
EA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
158.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
143.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
EB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
161.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
146.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
EC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
131.9912453698
 20
30.5841439368
 30
0.0
 11
117.9317438596
 21
30.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
ED
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
123.8850858991
 20
21.7754351011
 30
0.0
 11
122.8678704697
 21
18.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
EE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
164.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
149.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
EF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
133.0555773031
 20
14.7526885696
 30
0.0
 11
143.423992486
 21
14.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
F0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
143.0470046443
 20
30.5841439368
 30
0.0
 11
133.4321620686
 21
30.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
F1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
122.9952177353
 20
24.1638567557
 30
0.0
 11
120.1873674186
 21
24.1638567557
 31
0.0
  0
LINE
  5
F2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
116.8685777466
 20
30.9607256017
 30
0.0
 11
106.6789237452
 21
30.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
F3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
107.0555085108
 20
30.5841439368
 30
0.0
 11
107.0555085108
 21
15.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
F4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
167.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
152.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
F5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
170.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
155.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
F6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
111.3700947646
 20
21.496605609
 30
0.0
 11
110.4140228898
 21
18.0247617133
 31
0.0
  0
LINE
  5
F7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
132.3674456626
 20
14.7526885696
 30
0.0
 11
132.3674456626
 21
30.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
F8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
107.4605225487
 20
18.0247617133
 30
0.0
 11
109.1666571675
 21
24.1759273368
 31
0.0
  0
LINE
  5
F9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
127.3195367284
 20
18.0356633735
 30
0.0
 11
130.2535653897
 21
18.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
FA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
106.6789237452
 20
14.7526885696
 30
0.0
 11
116.8685777466
 21
14.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
FB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
107.0555085108
 20
15.1292795363
 30
0.0
 11
116.4919898805
 21
15.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
FC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
115.9152312869
 20
22.0819342221
 30
0.0
 11
114.7422393194
 21
18.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
FD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
138.9329797919
 20
20.6398393006
 30
0.0
 11
141.878691461
 21
20.6390579529
 31
0.0
  0
LINE
  5
FE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
117.9317438596
 20
30.5841439368
 30
0.0
 11
117.9317438596
 21
15.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
FF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
122.8678704697
 20
18.0356633735
 30
0.0
 11
125.7742481057
 21
18.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
100
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
106.6789237452
 20
30.9607256017
 30
0.0
 11
106.6789237452
 21
14.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
101
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
143.423992486
 20
14.7526885696
 30
0.0
 11
143.423992486
 21
30.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
102
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
143.0470046443
 20
15.1292795363
 30
0.0
 11
143.0470046443
 21
30.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
103
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
120.1873674186
 20
24.1638567557
 30
0.0
 11
118.4337287228
 21
18.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
104
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
117.9317438596
 20
15.1292795363
 30
0.0
 11
131.9912453698
 21
15.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
105
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
110.4140228898
 20
18.0247617133
 30
0.0
 11
107.4605225487
 21
18.0247617133
 31
0.0
  0
LINE
  5
106
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
173.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
158.577616171
 31
0.0
  0
SPLINE
  5
107
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 10
138.3488232002041
 20
23.08511329898744
 30
0.0
 10
137.9547139229589
 20
22.90324843086886
 30
0.0
 10
137.8472352120482
 20
22.70619999341811
 30
0.0
 10
137.7124837472383
 20
22.22251478846091
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
108
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
112.0115005749525
 20
23.44769271784209
 30
0.0
 10
114.009322815664
 20
24.83291669210514
 30
0.0
 10
116.691769934134
 20
24.62145673122055
 30
0.0
 10
115.9152312868672
 20
22.08193422208977
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
109
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 10
136.9386705150098
 20
24.24680363072824
 30
0.0
 10
137.8846220772733
 20
24.5244797048776
 30
0.0
 10
139.9595403873014
 20
24.51785685331676
 30
0.0
 10
141.0889102112378
 20
24.14166586219988
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
10A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 10
142.3514688046722
 20
23.10380673159996
 30
0.0
 10
142.5648883358689
 20
22.46122889972935
 30
0.0
 10
142.3047367734339
 20
21.95146156587242
 30
0.0
 10
142.1403933164437
 20
21.49816210309511
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
10B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 10
140.6278158754156
 20
18.38342509215505
 30
0.0
 10
139.2702305241925
 20
17.79381767042743
 30
0.0
 10
136.7758835521598
 20
17.34400946741491
 30
0.0
 10
134.8898343338814
 20
18.3923857855122
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
10C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 10
131.3829476160081
 20
22.06051537443891
 30
0.0
 10
132.0944452720802
 20
24.5770625417785
 30
0.0
 10
128.8430220307056
 20
24.76320931907575
 30
0.0
 10
127.2069916600208
 20
22.98542636053583
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
10D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
112.9001998178944
 20
21.8618918393323
 30
0.0
 10
113.3511707406333
 20
23.45663790826955
 30
0.0
 10
111.6863173230807
 20
22.69217294264037
 30
0.0
 10
111.370094764566
 20
21.49660560895487
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
10E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
137.7124837472383
 20
22.22251478846091
 30
0.0
 10
137.4570202707395
 20
21.30032611681646
 30
0.0
 10
137.4336418527766
 20
21.25670087268673
 30
0.0
 10
137.1555813059712
 20
20.20444882216852
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
10F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 10
141.0889102112378
 20
24.14166586219988
 30
0.0
 10
141.5320955626896
 20
23.99173702922953
 30
0.0
 10
142.1567520078459
 20
23.59217382132159
 30
0.0
 10
142.3514688046722
 20
23.10380673159996
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
110
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
142.1403933164437
 20
21.49816210309511
 30
0.0
 10
141.2361136291698
 20
21.49348021833067
 30
0.0
 10
140.3147125063533
 20
21.49271127301833
 30
0.0
 10
139.1829986394487
 20
21.49271127301833
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
111
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
139.1596388250015
 20
23.0890107355099
 30
0.0
 10
138.932979791855
 20
23.20272472473928
 30
0.0
 10
138.5606738349168
 20
23.18286237122864
 30
0.0
 10
138.3488232002041
 20
23.08511329898744
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
112
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 10
134.8898343338814
 20
18.3923857855122
 30
0.0
 10
133.8480808673449
 20
18.97537655685084
 30
0.0
 10
133.9921774981683
 20
19.84733573632031
 30
0.0
 10
134.8434867752992
 20
22.43476229817346
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
113
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
137.502177204322
 20
19.04936273847294
 30
0.0
 10
138.5575608466363
 20
18.92240614670782
 30
0.0
 10
138.6299967352901
 20
19.81383080468811
 30
0.0
 10
138.8792466375715
 20
20.63983930057531
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
114
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
122.139232774569
 20
21.01330487665385
 30
0.0
 10
122.6174671494495
 20
22.75603881176506
 30
0.0
 10
124.2928284527416
 20
23.26269935851336
 30
0.0
 10
123.8850858991326
 20
21.77543510107269
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
115
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 10
137.1555813059712
 20
20.20444882216852
 30
0.0
 10
136.8857063060387
 20
19.30640131262743
 30
0.0
 10
137.1158565989499
 20
19.11167831462924
 30
0.0
 10
137.502177204322
 20
19.04936273847294
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
116
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 10
139.1829986394487
 20
21.49271127301833
 30
0.0
 10
139.3582437565924
 20
22.30468031578412
 30
0.0
 10
139.624633697932
 20
22.81290355784455
 30
0.0
 10
139.1596388250015
 20
23.0890107355099
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
117
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 10
134.8434867752992
 20
22.43476229817346
 30
0.0
 10
135.1900950759938
 20
23.48857394341784
 30
0.0
 10
135.976757136344
 20
23.96719279095442
 30
0.0
 10
136.9386705150098
 20
24.24680363072824
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
118
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
127.2069916600208
 20
22.98542636053583
 30
0.0
 10
126.8078222265269
 20
24.28965682895976
 30
0.0
 10
124.9042453959481
 20
24.64053463648922
 30
0.0
 10
122.9321332138239
 20
23.46637064752494
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
119
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
141.8786914610404
 20
20.63905795291927
 30
0.0
 10
141.6637216368754
 20
19.74880531642307
 30
0.0
 10
141.3739904846041
 20
18.7506708928445
 30
0.0
 10
140.6278158754156
 20
18.38342509215505
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
11A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
126.6115427343884
 20
21.03394237664866
 30
0.0
 10
127.0796505955995
 20
22.78914686839737
 30
0.0
 10
128.668552060046
 20
22.98463881170785
 30
0.0
 10
128.3359770113011
 20
21.77543510107269
 30
0.0
  0
MTEXT
  5
11C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
196.0574473337
 20
34.749139891
 30
0.0
 40
1.5875
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Product line
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
11D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
196.3049778715
 20
23.7253876118
 30
0.0
 40
1.5875
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Profile/Product name
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
11F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
103.4977558615
 20
52.9379252321
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Manufacturing tolerance : refer to technical datasheet
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
INSERT
  5
126
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbBlockReference
  2
SW_NOTE_0
 10
103.4977558615
 20
43.0005928508
 30
0.0
  0
INSERT
  5
130
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbBlockReference
  2
SW_NOTE_1
 10
158.2565015796
 20
29.6624935014
 30
0.0
  0
MTEXT
  5
131
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
257.240472569
 20
34.3867117717
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Material
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
132
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
257.0359517899
 20
29.2634902018
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
HDPS
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
133
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
276.9427345018
 20
34.3867117717
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Density
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
134
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
276.6968438102
 20
29.2634902018
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
350
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
135
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
276.9708597879
 20
21.4184692857
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Version
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
136
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
276.7023560769
 20
16.2952477159
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
00
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
137
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
257.200541702
 20
21.4184692857
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Scale
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
138
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
257.08954228
 20
16.2952477741
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
1:1
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
139
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
197.9074647837
 20
31.3217756844
 30
0.0
 40
5.2916666667
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
WALLSTYL ®
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
13A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
198.1584730392
 20
19.6080570937
 30
0.0
 40
5.2916666667
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
FD7S
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
LINE
  5
13B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
57.8565975044
 20
74.6112639145
 30
0.0
 11
57.8565975044
 21
144.6112642125
 31
0.0
  0
LINE
  5
13C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
39.8565982793
 20
74.6112639145
 30
0.0
 11
57.8565975044
 21
74.6112639145
 31
0.0
  0
LINE
  5
13D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
39.8565982793
 20
95.1112644808
 30
0.0
 11
39.8565982793
 21
74.6112639145
 31
0.0
  0
ARC
  5
13E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
39.8565982793
 20
105.1112640635
 30
0.0
 40
10.0
100
AcDbArc
 50
270.0
 51
0.0
  0
LINE
  5
13F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
49.8565980558
 20
122.1112642498
 30
0.0
 11
49.8565980558
 21
105.1112642572
 31
0.0
  0
ARC
  5
140
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
39.8565982793
 20
122.1112640635
 30
0.0
 40
9.999999999999993
100
AcDbArc
 50
0.0
 51
90.0
  0
LINE
  5
141
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
39.8565982793
 20
144.6112642125
 30
0.0
 11
39.8565982793
 21
132.1112649576
 31
0.0
  0
LINE
  5
142
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
57.8565975044
 20
144.6112642125
 30
0.0
 11
39.8565982793
 21
144.6112642125
 31
0.0
  0
DIMENSION
  5
143
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
  2
_D
 10
20.3870549305
 20
74.6112640635
 30
0.0
 11
20.3870549305
 21
109.6112640635
 31
0.0
 70
   160
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
39.8565982793
 23
144.6112640635
 33
0.0
 14
39.8565982793
 24
74.6112640635
 34
0.0
 50
90.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
DIMENSION
  5
14E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
  2
_D_1
 10
57.8565982793
 20
50.4667902052
 30
0.0
 11
48.8565982793
 21
50.4667902052
 31
0.0
 70
   160
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
39.8565982793
 23
74.6112640635
 33
0.0
 14
57.8565982793
 24
74.6112640635
 34
0.0
 50
0.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
LINE
  5
158
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
178.008337079
 20
140.4698066578
 30
0.0
 11
228.008337824
 21
162.884193796
 31
0.0
  0
LINE
  5
159
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
178.008337079
 20
140.4698066578
 30
0.0
 11
162.4198804819
 21
142.7991779634
 31
0.0
  0
LINE
  5
15A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
162.4198804819
 20
142.7991779634
 30
0.0
 11
212.419881227
 21
165.2135651016
 31
0.0
  0
LINE
  5
15B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
228.008337824
 20
162.884193796
 30
0.0
 11
212.419881227
 21
165.2135651016
 31
0.0
  0
LINE
  5
15C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
178.008337079
 20
72.8549985297
 30
0.0
 11
178.008337079
 21
140.4698066578
 31
0.0
  0
LINE
  5
15D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
162.4198804819
 20
75.1843698353
 30
0.0
 11
178.008337079
 21
72.8549985297
 31
0.0
  0
LINE
  5
15E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
162.4198804819
 20
94.9858498212
 30
0.0
 11
162.4198804819
 21
75.1843698353
 31
0.0
  0
LWPOLYLINE
  5
15F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbPolyline
 90
       15
 70
   128
 43
0.0
 10
171.0801343262
 20
103.3510126716
 10
171.0256809764
 20
102.2776557208
 10
170.8630040741
 20
101.2340709629
 10
170.5941498341
 20
100.233382141
 10
170.2225001163
 20
99.2881733691
 10
169.7527272593
 20
98.4103308071
 10
169.190740041
 20
97.6108942073
 10
168.5436046373
 20
96.8999175948
 10
167.8194607408
 20
96.2863401162
 10
167.0274134832
 20
95.777879846
 10
166.1774237449
 20
95.3809296326
 10
165.280181123
 20
95.1004825229
 10
164.3469682301
 20
94.9400638811
 10
163.3895212616
 20
94.901691951
 10
162.4198804819
 20
94.9858498212
  0
LINE
  5
160
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
171.0801343262
 20
119.7717517113
 30
0.0
 11
171.0801343262
 21
103.3510126716
 31
0.0
  0
ARC
  5
161
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
160.1048886224
 20
119.9944750878
 30
0.0
 40
10.9775053614502
100
AcDbArc
 50
358.8374421398
 51
77.8257760376
  0
LINE
  5
162
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
162.4198804819
 20
142.7991779634
 30
0.0
 11
162.4198804819
 21
130.7251058545
 31
0.0
  0
LINE
  5
163
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
178.008337079
 20
72.8549985297
 30
0.0
 11
228.008337824
 21
95.2693856679
 31
0.0
  0
LINE
  5
164
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
228.008337824
 20
95.2693856679
 30
0.0
 11
228.008337824
 21
162.884193796
 31
0.0
  0
LINE
  5
165
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
162.4198804819
 20
94.9858498212
 30
0.0
 11
169.630980792
 21
98.2184976539
 31
0.0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
OBJECTS
  0
DICTIONARY
  5
C
330
0
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
ACAD_GROUP
350
D
  3
ACAD_LAYOUT
350
1A
  3
ACAD_MLINESTYLE
350
17
  3
ACAD_PLOTSETTINGS
350
19
  3
ACAD_PLOTSTYLENAME
350
E
  3
ACAD_SCALELIST
350
47
  0
DICTIONARY
  5
D
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
DICTIONARY
  5
1A
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Layout1
350
1E
  3
Layout2
350
26
  3
Model
350
22
  0
DICTIONARY
  5
17
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Standard
350
18
  0
DICTIONARY
  5
19
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
ACDBDICTIONARYWDFLT
  5
E
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Normal
350
F
100
AcDbDictionaryWithDefault
340
F
  0
DICTIONARY
  5
47
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
A0
350
48
  3
A1
350
49
  3
A2
350
4A
  3
A3
350
4B
  3
A4
350
4C
  3
A5
350
4D
  3
A6
350
4E
  3
A7
350
4F
  3
A8
350
50
  3
A9
350
51
  3
B0
350
52
  3
B1
350
53
  3
B2
350
54
  3
B3
350
55
  3
B4
350
56
  3
B5
350
57
  3
B6
350
58
  3
B7
350
59
  3
B8
350
5A
  3
B9
350
5B
  3
C0
350
5C
  3
C1
350
5D
  3
C2
350
5E
  3
C3
350
5F
  3
C4
350
60
  3
C5
350
61
  3
C6
350
62
  3
C7
350
63
  3
C8
350
64
  3
C9
350
65
  3
D0
350
66
  3
D1
350
67
  3
D2
350
68
  0
LAYOUT
  5
1E
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4

  6

 40
0.0
 41
0.0
 42
0.0
 43
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
   688
 72
     1
 73
     0
 74
     5
  7

 75
    16
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Layout1
 70
     1
 71
     1
 10
0.0
 20
0.0
 11
420.0
 21
297.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
1.0000000000E+20
 24
1.0000000000E+20
 34
1.0000000000E+20
 15
-1.0000000000E+20
 25
-1.0000000000E+20
 35
-1.0000000000E+20
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
1B
  0
LAYOUT
  5
26
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4

  6

 40
0.0
 41
0.0
 42
0.0
 43
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
   688
 72
     1
 73
     0
 74
     5
  7

 75
    16
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Layout2
 70
     1
 71
     2
 10
0.0
 20
0.0
 11
0.0
 21
0.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
0.0
 24
0.0
 34
0.0
 15
0.0
 25
0.0
 35
0.0
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
23
  0
LAYOUT
  5
22
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4
Letter_(8.50_x_11.00_Inches)
  6

 40
6.35
 41
6.35
 42
6.35000508
 43
6.35000508
 44
215.9
 45
279.4
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
  1712
 72
     1
 73
     0
 74
     0
  7

 75
     0
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Model
 70
     1
 71
     0
 10
0.0
 20
0.0
 11
297.0
 21
210.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
0.0
 24
0.0
 34
0.0
 15
297.0
 25
210.0
 35
0.0
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
1F
331
29
  0
MLINESTYLE
  5
18
102
{ACAD_REACTORS
330
17
102
}
330
17
100
AcDbMlineStyle
  2
Standard
 70
     0
  3

 62
   256
 51
90.0
 52
90.0
 71
     2
 49
0.5
 62
   256
  6
BYLAYER
 49
-0.5
 62
   256
  6
BYLAYER
  0
ACDBPLACEHOLDER
  5
F
102
{ACAD_REACTORS
330
E
102
}
330
E
  0
SCALE
  5
48
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:1
140
1.0
141
1.0
290
     1
  0
SCALE
  5
49
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:2
140
1.0
141
2.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4A
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:4
140
1.0
141
4.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4B
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:5
140
1.0
141
5.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4C
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:8
140
1.0
141
8.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4D
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:10
140
1.0
141
10.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4E
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:16
140
1.0
141
16.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4F
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:20
140
1.0
141
20.0
290
     0
  0
SCALE
  5
50
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:30
140
1.0
141
30.0
290
     0
  0
SCALE
  5
51
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:40
140
1.0
141
40.0
290
     0
  0
SCALE
  5
52
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:50
140
1.0
141
50.0
290
     0
  0
SCALE
  5
53
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:100
140
1.0
141
100.0
290
     0
  0
SCALE
  5
54
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
2:1
140
2.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
55
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
4:1
140
4.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
56
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
8:1
140
8.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
57
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
10:1
140
10.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
58
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
100:1
140
100.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
59
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/128" = 1'-0"
140
0.0078125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5A
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/64" = 1'-0"
140
0.015625
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5B
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/32" = 1'-0"
140
0.03125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5C
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/16" = 1'-0"
140
0.0625
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5D
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/32" = 1'-0"
140
0.09375
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5E
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/8" = 1'-0"
140
0.125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5F
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/16" = 1'-0"
140
0.1875
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
60
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/4" = 1'-0"
140
0.25
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
61
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/8" = 1'-0"
140
0.375
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
62
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/2" = 1'-0"
140
0.5
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
63
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/4" = 1'-0"
140
0.75
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
64
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1" = 1'-0"
140
1.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
65
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1-1/2" = 1'-0"
140
1.5
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
66
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3" = 1'-0"
140
3.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
67
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
6" = 1'-0"
140
6.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
68
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1'-0" = 1'-0"
140
12.0
141
12.0
290
     0
  0
ENDSEC
  0
EOF
93899