  0
SECTION
  2
HEADER
  9
$ACADVER
  1
AC1024
  9
$ACADMAINTVER
 70
     6
  9
$DWGCODEPAGE
  3
ANSI_1252
  9
$LASTSAVEDBY
  1
be1gver
  9
$INSBASE
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$EXTMIN
 10
0.0000103874
 20
-0.0000052889
 30
0.0
  9
$EXTMAX
 10
428.6540058615
 20
296.9999947111
 30
0.0
  9
$LIMMIN
 10
0.0
 20
0.0
  9
$LIMMAX
 10
420.0
 20
297.0
  9
$ORTHOMODE
 70
     0
  9
$REGENMODE
 70
     1
  9
$FILLMODE
 70
     1
  9
$QTEXTMODE
 70
     0
  9
$MIRRTEXT
 70
     1
  9
$LTSCALE
 40
1.0
  9
$ATTMODE
 70
     1
  9
$TEXTSIZE
 40
3.5
  9
$TRACEWID
 40
1.0
  9
$TEXTSTYLE
  7
Standard
  9
$CLAYER
  8
0
  9
$CELTYPE
  6
ByLayer
  9
$CECOLOR
 62
   256
  9
$CELTSCALE
 40
1.0
  9
$DISPSILH
 70
     0
  9
$DIMSCALE
 40
1.0
  9
$DIMASZ
 40
3.0
  9
$DIMEXO
 40
1.0
  9
$DIMDLI
 40
3.75
  9
$DIMRND
 40
0.0
  9
$DIMDLE
 40
0.0
  9
$DIMEXE
 40
1.0
  9
$DIMTP
 40
0.0
  9
$DIMTM
 40
0.0
  9
$DIMTXT
 40
3.5
  9
$DIMCEN
 40
2.5
  9
$DIMTSZ
 40
0.0
  9
$DIMTOL
 70
     0
  9
$DIMLIM
 70
     0
  9
$DIMTIH
 70
     1
  9
$DIMTOH
 70
     1
  9
$DIMSE1
 70
     0
  9
$DIMSE2
 70
     0
  9
$DIMTAD
 70
     1
  9
$DIMZIN
 70
     0
  9
$DIMBLK
  1

  9
$DIMASO
 70
     1
  9
$DIMSHO
 70
     1
  9
$DIMPOST
  1

  9
$DIMAPOST
  1

  9
$DIMALT
 70
     0
  9
$DIMALTD
 70
     3
  9
$DIMALTF
 40
0.0393700787
  9
$DIMLFAC
 40
1.0
  9
$DIMTOFL
 70
     1
  9
$DIMTVP
 40
0.0
  9
$DIMTIX
 70
     0
  9
$DIMSOXD
 70
     0
  9
$DIMSAH
 70
     0
  9
$DIMBLK1
  1

  9
$DIMBLK2
  1

  9
$DIMSTYLE
  2
ISO-25
  9
$DIMCLRD
 70
     0
  9
$DIMCLRE
 70
     0
  9
$DIMCLRT
 70
     0
  9
$DIMTFAC
 40
1.0
  9
$DIMGAP
 40
1.524
  9
$DIMJUST
 70
     0
  9
$DIMSD1
 70
     0
  9
$DIMSD2
 70
     0
  9
$DIMTOLJ
 70
     0
  9
$DIMTZIN
 70
     0
  9
$DIMALTZ
 70
     0
  9
$DIMALTTZ
 70
     0
  9
$DIMUPT
 70
     0
  9
$DIMDEC
 70
     0
  9
$DIMTDEC
 70
     0
  9
$DIMALTU
 70
     2
  9
$DIMALTTD
 70
     3
  9
$DIMTXSTY
  7
Standard
  9
$DIMAUNIT
 70
     0
  9
$DIMADEC
 70
     0
  9
$DIMALTRND
 40
0.0
  9
$DIMAZIN
 70
     0
  9
$DIMDSEP
 70
    44
  9
$DIMATFIT
 70
     3
  9
$DIMFRAC
 70
     0
  9
$DIMLDRBLK
  1

  9
$DIMLUNIT
 70
     2
  9
$DIMLWD
 70
    -2
  9
$DIMLWE
 70
    -2
  9
$DIMTMOVE
 70
     0
  9
$DIMFXL
 40
1.0
  9
$DIMFXLON
 70
     0
  9
$DIMJOGANG
 40
0.7853981633974483
  9
$DIMTFILL
 70
     0
  9
$DIMTFILLCLR
 70
     0
  9
$DIMARCSYM
 70
     0
  9
$DIMLTYPE
  6

  9
$DIMLTEX1
  6

  9
$DIMLTEX2
  6

  9
$DIMTXTDIRECTION
 70
     0
  9
$LUNITS
 70
     2
  9
$LUPREC
 70
     3
  9
$SKETCHINC
 40
1.0
  9
$FILLETRAD
 40
10.0
  9
$AUNITS
 70
     0
  9
$AUPREC
 70
     0
  9
$MENU
  1
.
  9
$ELEVATION
 40
0.0
  9
$PELEVATION
 40
0.0
  9
$THICKNESS
 40
0.0
  9
$LIMCHECK
 70
     0
  9
$CHAMFERA
 40
0.0
  9
$CHAMFERB
 40
0.0
  9
$CHAMFERC
 40
0.0
  9
$CHAMFERD
 40
0.0
  9
$SKPOLY
 70
     0
  9
$TDCREATE
 40
2453353.758792488
  9
$TDUCREATE
 40
2453353.717125822
  9
$TDUPDATE
 40
2458091.678591493
  9
$TDUUPDATE
 40
2458091.636924827
  9
$TDINDWG
 40
0.0427662153
  9
$TDUSRTIMER
 40
0.0427662153
  9
$USRTIMER
 70
     1
  9
$ANGBASE
 50
0.0
  9
$ANGDIR
 70
     0
  9
$PDMODE
 70
     0
  9
$PDSIZE
 40
-1.0
  9
$PLINEWID
 40
0.0
  9
$SPLFRAME
 70
     0
  9
$SPLINETYPE
 70
     6
  9
$SPLINESEGS
 70
     8
  9
$HANDSEED
  5
273
  9
$SURFTAB1
 70
     6
  9
$SURFTAB2
 70
     6
  9
$SURFTYPE
 70
     6
  9
$SURFU
 70
     6
  9
$SURFV
 70
     6
  9
$UCSBASE
  2

  9
$UCSNAME
  2

  9
$UCSORG
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSXDIR
 10
1.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSYDIR
 10
0.0
 20
1.0
 30
0.0
  9
$UCSORTHOREF
  2

  9
$UCSORTHOVIEW
 70
     0
  9
$UCSORGTOP
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGBOTTOM
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGLEFT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGRIGHT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGFRONT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGBACK
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSBASE
  2

  9
$PUCSNAME
  2

  9
$PUCSORG
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSXDIR
 10
1.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSYDIR
 10
0.0
 20
1.0
 30
0.0
  9
$PUCSORTHOREF
  2

  9
$PUCSORTHOVIEW
 70
     0
  9
$PUCSORGTOP
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGBOTTOM
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGLEFT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGRIGHT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGFRONT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGBACK
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$USERI1
 70
     0
  9
$USERI2
 70
     0
  9
$USERI3
 70
     0
  9
$USERI4
 70
     0
  9
$USERI5
 70
     0
  9
$USERR1
 40
0.0
  9
$USERR2
 40
0.0
  9
$USERR3
 40
0.0
  9
$USERR4
 40
0.0
  9
$USERR5
 40
0.0
  9
$WORLDVIEW
 70
     1
  9
$SHADEDGE
 70
     3
  9
$SHADEDIF
 70
    70
  9
$TILEMODE
 70
     1
  9
$MAXACTVP
 70
    64
  9
$PINSBASE
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PLIMCHECK
 70
     0
  9
$PEXTMIN
 10
1.000000000000000E+20
 20
1.000000000000000E+20
 30
1.000000000000000E+20
  9
$PEXTMAX
 10
-1.000000000000000E+20
 20
-1.000000000000000E+20
 30
-1.000000000000000E+20
  9
$PLIMMIN
 10
0.0
 20
0.0
  9
$PLIMMAX
 10
420.0
 20
297.0
  9
$UNITMODE
 70
     0
  9
$VISRETAIN
 70
     1
  9
$PLINEGEN
 70
     0
  9
$PSLTSCALE
 70
     1
  9
$TREEDEPTH
 70
  3020
  9
$CMLSTYLE
  2
Standard
  9
$CMLJUST
 70
     0
  9
$CMLSCALE
 40
20.0
  9
$PROXYGRAPHICS
 70
     1
  9
$MEASUREMENT
 70
     1
  9
$CELWEIGHT
370
    -1
  9
$ENDCAPS
280
     0
  9
$JOINSTYLE
280
     0
  9
$LWDISPLAY
290
     1
  9
$INSUNITS
 70
     4
  9
$HYPERLINKBASE
  1

  9
$STYLESHEET
  1

  9
$XEDIT
290
     0
  9
$CEPSNTYPE
380
     0
  9
$PSTYLEMODE
290
     1
  9
$FINGERPRINTGUID
  2
{3F4B30A3-0A48-4AF9-9637-FD12B9E43D42}
  9
$VERSIONGUID
  2
{FAEB1C32-E019-11D5-929B-00C0DF256EC4}
  9
$EXTNAMES
290
     1
  9
$PSVPSCALE
 40
0.0
  9
$OLESTARTUP
290
     0
  9
$SORTENTS
280
   127
  9
$INDEXCTL
280
     0
  9
$HIDETEXT
280
     1
  9
$XCLIPFRAME
280
     0
  9
$HALOGAP
280
     0
  9
$OBSCOLOR
 70
   257
  9
$OBSLTYPE
280
     0
  9
$INTERSECTIONDISPLAY
280
     0
  9
$INTERSECTIONCOLOR
 70
   257
  9
$DIMASSOC
280
     2
  9
$PROJECTNAME
  1

  9
$CAMERADISPLAY
290
     0
  9
$LENSLENGTH
 40
50.0
  9
$CAMERAHEIGHT
 40
0.0
  9
$STEPSPERSEC
 40
2.0
  9
$STEPSIZE
 40
6.0
  9
$3DDWFPREC
 40
2.0
  9
$PSOLWIDTH
 40
0.25
  9
$PSOLHEIGHT
 40
4.0
  9
$LOFTANG1
 40
1.570796326794897
  9
$LOFTANG2
 40
1.570796326794897
  9
$LOFTMAG1
 40
0.0
  9
$LOFTMAG2
 40
0.0
  9
$LOFTPARAM
 70
     7
  9
$LOFTNORMALS
280
     1
  9
$LATITUDE
 40
37.795
  9
$LONGITUDE
 40
-122.394
  9
$NORTHDIRECTION
 40
0.0
  9
$TIMEZONE
 70
 -8000
  9
$LIGHTGLYPHDISPLAY
280
     1
  9
$TILEMODELIGHTSYNCH
280
     1
  9
$SOLIDHIST
280
     1
  9
$SHOWHIST
280
     1
  9
$DWFFRAME
280
     2
  9
$DGNFRAME
280
     2
  9
$REALWORLDSCALE
290
     1
  9
$INTERFERECOLOR
 62
   256
  9
$CSHADOW
280
     0
  9
$SHADOWPLANELOCATION
 40
0.0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
CLASSES
  0
CLASS
  1
ACDBDICTIONARYWDFLT
  2
AcDbDictionaryWithDefault
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
 91
        4
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
ACDBPLACEHOLDER
  2
AcDbPlaceHolder
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
 91
        1
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
LAYOUT
  2
AcDbLayout
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
 91
        1
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
DICTIONARYVAR
  2
AcDbDictionaryVar
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
 91
        4
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
TABLESTYLE
  2
AcDbTableStyle
  3
ObjectDBX Classes
 90
     4095
 91
        4
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
SCALE
  2
AcDbScale
  3
ObjectDBX Classes
 90
     1153
 91
        4
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
CELLSTYLEMAP
  2
AcDbCellStyleMap
  3
ObjectDBX Classes
 90
     1152
 91
        4
280
     0
281
     0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
TABLES
  0
TABLE
  2
VPORT
  5
8
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     2
  0
VPORT
  5
97
330
8
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbViewportTableRecord
  2
*Active
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 11
1.0
 21
1.0
 12
214.32700812445
 22
148.4999947111
 13
0.0
 23
0.0
 14
10.0
 24
10.0
 15
10.0
 25
10.0
 16
0.0
 26
0.0
 36
1.0
 17
0.0
 27
0.0
 37
0.0
 40
302.94
 41
1.4141414141
 42
50.0
 43
0.0
 44
0.0
 50
0.0
 51
0.0
 71
    16
 72
  2000
 73
     1
 74
     3
 75
     0
 76
     0
 77
     0
 78
     0
281
     0
 65
     0
110
0.0
120
0.0
130
0.0
111
1.0
121
0.0
131
0.0
112
0.0
122
1.0
132
0.0
 79
     0
146
0.0
 60
     3
 61
     5
292
     1
282
     1
141
0.0
142
0.0
 63
   256
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
LTYPE
  5
5
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     6
  0
LTYPE
  5
14
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
ByBlock
 70
     0
  3

 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
15
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
ByLayer
 70
     0
  3

 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
16
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
Continuous
 70
     0
  3
Solid line
 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
225
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
HIDDEN
 70
     0
  3
Hidden __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 72
    65
 73
     2
 40
1.905
 49
1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-0.635
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
  0
LTYPE
  5
226
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
PHANTOM
 70
     0
  3
Phantom ______  __  __  ______  __  __  ______
 72
    65
 73
     6
 40
12.7
 49
6.35
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
  0
LTYPE
  5
227
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
CENTER
 70
     0
  3
Center ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____
 72
    65
 73
     4
 40
10.16
 49
6.35
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-1.27
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
  0
LTYPE
  5
228
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
CENTERX2
 70
     0
  3
Center (2x) ________  __  ________  __  _____
 72
    65
 73
     4
 40
20.32
 49
12.7
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-2.54
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
2.54
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-2.54
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
  0
LTYPE
  5
229
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
DOT2
 70
     0
  3
Dot (.5x) ........................................
 72
    65
 73
     2
 40
0.635
 49
0.0
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 49
-0.635
 74
     4
 75
     0
340
0
 46
1.0
 50
0.0
 44
0.0
 45
0.0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
LAYER
  5
2
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     8
  0
LAYER
  5
10
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
0
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    -3
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
22A
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
1
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    25
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
22B
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
2
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    -3
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
22C
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
3
 70
     0
 62
     7
  6
HIDDEN
370
    -3
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
22D
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
4
 70
     0
 62
    11
  6
PHANTOM
370
    -3
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
77
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
5
 70
     0
 62
   136
  6
PHANTOM
370
    -3
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
78
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
6
 70
     0
 62
   132
  6
Continuous
370
    -3
390
F
347
0
  0
LAYER
  5
79
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
SLD-0
 70
     0
 62
   179
  6
Continuous
370
    -3
390
F
347
0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
STYLE
  5
3
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     4
  0
STYLE
  5
11
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
Standard
 70
     0
 40
0.0
 41
1.0
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
txt
  4

  0
STYLE
  5
187
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE0
 70
     0
 40
0.0
 41
0.75
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
STYLE
  5
197
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE1
 70
     0
 40
0.0
 41
0.6931818182
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
STYLE
  5
1A4
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE2
 70
     0
 40
0.0
 41
0.7098903681
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
VIEW
  5
6
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
UCS
  5
7
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
APPID
  5
9
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     1
  0
APPID
  5
12
330
9
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbRegAppTableRecord
  2
ACAD
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
DIMSTYLE
  5
A
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     3
100
AcDbDimStyleTable
  0
DIMSTYLE
105
27
330
A
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbDimStyleTableRecord
  2
Standard
 70
     0
278
     0
340
11
  0
DIMSTYLE
105
22E
330
A
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbDimStyleTableRecord
  2
ISO-25
 70
     0
 41
2.5
 42
0.625
 43
3.75
 44
1.25
 73
     0
 74
     0
 77
     1
 78
     8
140
2.5
141
2.5
143
0.0393700787
147
0.625
171
     3
172
     1
271
     2
272
     2
274
     3
278
    44
283
     0
284
     8
340
11
  0
DIMSTYLE
105
1BA
102
{ACAD_REACTORS
330
1B9
330
1C4
330
1CE
330
1D8
330
1E2
102
}
330
A
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbDimStyleTableRecord
  2
SLDDIMSTYLE0
 70
     0
 41
3.0
 44
0.0
 45
0.000000001
 73
     0
 74
     0
 77
     1
 78
    12
 79
     3
140
3.5
147
0.875
173
     1
271
     0
272
     0
276
     2
284
    12
340
187
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
BLOCK_RECORD
  5
1
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
    10
  0
BLOCK_RECORD
  5
1F
102
{ACAD_XDICTIONARY
360
26C
102
}
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Model_Space
340
22
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
73
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Paper_Space
340
74
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
23
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Paper_Space0
340
26
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
192
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
SW_NOTE_0
340
0
102
{BLKREFS
331
19B
102
}
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
19C
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
SW_NOTE_1
340
0
102
{BLKREFS
331
1A2
102
}
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
1BB
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D
340
0
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
1C5
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D_1
340
0
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
1CF
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D_2
340
0
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
1D9
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D_3
340
0
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
1E3
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D_4
340
0
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
1EC
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
SW_CENTERMARKSYMBOL_0
340
0
102
{BLKREFS
331
1F7
102
}
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
BLOCK_RECORD
  5
1F8
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
SW_CENTERMARKSYMBOL_1
340
0
102
{BLKREFS
331
203
102
}
 70
     0
280
     1
281
     0
  0
ENDTAB
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
BLOCKS
  0
BLOCK
  5
20
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Model_Space
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Model_Space
  1

  0
ENDBLK
  5
21
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
75
330
73
100
AcDbEntity
 67
     1
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Paper_Space
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Paper_Space
  1

  0
ENDBLK
  5
76
330
73
100
AcDbEntity
 67
     1
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
232
330
23
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Paper_Space0
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Paper_Space0
  1

  0
ENDBLK
  5
233
330
23
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
234
330
192
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
SW_NOTE_0
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
SW_NOTE_0
  1

  0
MTEXT
  5
195
330
192
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
13.0224609375
 20
3.0695925553
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Gert-Noël-Strasse
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
196
330
192
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.9723005876
 20
-1.1054073374
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
B-4731 Eynatten - Belgium
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
198
330
192
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.9119422182
 20
-5.2804072301
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Tel +32 (0)87 85 85 00
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
199
330
192
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.8096920088
 20
-9.4554071228
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
www.nmc-decoration.com
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
19A
330
192
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
13.0582897186
 20
-13.6304070155
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
info@nmc.eu
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
235
330
192
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
236
330
19C
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
SW_NOTE_1
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
SW_NOTE_1
  1

  0
MTEXT
  5
19F
330
19C
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
3.2226693494
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
This document contains confidential information. It remains our entire property and can neither be reproduced
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
1A0
330
19C
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
0.0282250023
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
nor communicated to third parties by whatever means, nor used for own purposes, in particular for the execution
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
1A1
330
19C
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
-3.1662193449
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
of what is represented thereon, without our written authorization.
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
237
330
19C
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
238
330
1BB
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D
  1

  0
SOLID
  5
1BE
330
1BB
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
261.6218178416
 20
282.5285289683
 30
0.0
 11
258.6218178416
 21
283.2785289683
 31
0.0
 12
258.6218178416
 22
281.7785289683
 32
0.0
 13
258.6218178416
 23
281.7785289683
 33
0.0
  0
SOLID
  5
1BF
330
1BB
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
61.6218178416
 20
282.5285289683
 30
0.0
 11
64.6218178416
 21
281.7785289683
 31
0.0
 12
64.6218178416
 22
283.2785289683
 32
0.0
 13
64.6218178416
 23
283.2785289683
 33
0.0
  0
LINE
  5
1C0
330
1BB
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
261.6218178416
 20
254.0285289683
 30
0.0
 11
261.6218178416
 21
283.5285289683
 31
0.0
  0
LINE
  5
1C1
330
1BB
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
61.6218178416
 20
54.0285289683
 30
0.0
 11
61.6218178416
 21
283.5285289683
 31
0.0
  0
LINE
  5
1C2
330
1BB
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
261.6218178416
 20
282.5285289683
 30
0.0
 11
61.6218178416
 21
282.5285289683
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
1C3
330
1BB
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
153.3676511491
 20
287.0402658828
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
200mm
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
239
330
1BB
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
23A
330
1C5
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D_1
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D_1
  1

  0
SOLID
  5
1C8
330
1C5
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
32.1218178416
 20
253.0285289683
 30
0.0
 11
31.3718178416
 21
250.0285289683
 31
0.0
 12
32.8718178416
 22
250.0285289683
 32
0.0
 13
32.8718178416
 23
250.0285289683
 33
0.0
  0
SOLID
  5
1C9
330
1C5
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
32.1218178416
 20
53.0285289683
 30
0.0
 11
32.8718178416
 21
56.0285289683
 31
0.0
 12
31.3718178416
 22
56.0285289683
 32
0.0
 13
31.3718178416
 23
56.0285289683
 33
0.0
  0
LINE
  5
1CA
330
1C5
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
260.6218178416
 20
253.0285289683
 30
0.0
 11
31.1218178416
 21
253.0285289683
 31
0.0
  0
LINE
  5
1CB
330
1C5
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
60.6218178416
 20
53.0285289683
 30
0.0
 11
31.1218178416
 21
53.0285289683
 31
0.0
  0
LINE
  5
1CC
330
1C5
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
32.1218178416
 20
253.0285289683
 30
0.0
 11
32.1218178416
 21
53.0285289683
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
1CD
330
1C5
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
27.610080927
 20
144.7743622758
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
200mm
  7
SLDTEXTSTYLE0
 11
-7.044195017643634E-15
 21
1.0
 31
0.0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
23B
330
1C5
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
23C
330
1CF
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D_2
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D_2
  1

  0
SOLID
  5
1D2
330
1CF
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
89.3783652203
 20
25.2719815896
 30
0.0
 11
92.0300156498
 21
26.8629718472
 31
0.0
 12
90.969355478
 22
27.923632019
 32
0.0
 13
90.969355478
 23
27.923632019
 33
0.0
  0
SOLID
  5
1D3
330
1CF
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
289.3783652203
 20
225.2719815896
 30
0.0
 11
286.7267147909
 21
223.6809913319
 31
0.0
 12
287.7873749627
 22
222.6203311601
 32
0.0
 13
287.7873749627
 23
222.6203311601
 33
0.0
  0
LINE
  5
1D4
330
1CF
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
62.3289246228
 20
52.3214221871
 30
0.0
 11
90.0854720015
 21
24.5648748084
 31
0.0
  0
LINE
  5
1D5
330
1CF
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
262.3289246228
 20
252.3214221871
 30
0.0
 11
290.0854720015
 21
224.5648748084
 31
0.0
  0
LINE
  5
1D6
330
1CF
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
89.3783652203
 20
25.2719815896
 30
0.0
 11
289.3783652203
 21
225.2719815896
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
1D7
330
1CF
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
180.3515082118
 20
122.6256841155
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
283mm
  7
SLDTEXTSTYLE0
 11
0.7071067811865462
 21
0.7071067811865488
 31
0.0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
23D
330
1CF
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
23E
330
1D9
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D_3
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D_3
  1

  0
SOLID
  5
1DC
330
1D9
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
41.6768403941
 20
80.0285289683
 30
0.0
 11
40.9268403941
 21
77.0285289683
 31
0.0
 12
42.4268403941
 22
77.0285289683
 32
0.0
 13
42.4268403941
 23
77.0285289683
 33
0.0
  0
SOLID
  5
1DD
330
1D9
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
41.6768403941
 20
53.0285289683
 30
0.0
 11
42.4268403941
 21
56.0285289683
 31
0.0
 12
40.9268403941
 22
56.0285289683
 32
0.0
 13
40.9268403941
 23
56.0285289683
 33
0.0
  0
LINE
  5
1DE
330
1D9
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
60.6218178416
 20
80.0285289683
 30
0.0
 11
40.6768403941
 21
80.0285289683
 31
0.0
  0
LINE
  5
1DF
330
1D9
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
60.6218178416
 20
53.0285289683
 30
0.0
 11
40.6768403941
 21
53.0285289683
 31
0.0
  0
LINE
  5
1E0
330
1D9
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
41.6768403941
 20
80.0285289683
 30
0.0
 11
41.6768403941
 21
53.0285289683
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
1E1
330
1D9
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
37.1651034795
 20
59.567417989
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
27mm
  7
SLDTEXTSTYLE0
 11
-7.932373437343760E-15
 21
1.0
 31
0.0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
23F
330
1D9
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
240
330
1E3
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D_4
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D_4
  1

  0
SOLID
  5
1E6
330
1E3
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
234.6218178416
 20
273.0276590565
 30
0.0
 11
237.6218178416
 21
272.2776590565
 31
0.0
 12
237.6218178416
 22
273.7776590565
 32
0.0
 13
237.6218178416
 23
273.7776590565
 33
0.0
  0
SOLID
  5
1E7
330
1E3
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
261.6218178416
 20
273.0276590565
 30
0.0
 11
258.6218178416
 21
273.7776590565
 31
0.0
 12
258.6218178416
 22
272.2776590565
 32
0.0
 13
258.6218178416
 23
272.2776590565
 33
0.0
  0
LINE
  5
1E8
330
1E3
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
234.6218178416
 20
254.0285289683
 30
0.0
 11
234.6218178416
 21
274.0276590565
 31
0.0
  0
LINE
  5
1E9
330
1E3
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
261.6218178416
 20
254.0285289683
 30
0.0
 11
261.6218178416
 21
274.0276590565
 31
0.0
  0
LINE
  5
1EA
330
1E3
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
234.6218178416
 20
273.0276590565
 30
0.0
 11
261.6218178416
 21
273.0276590565
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
1EB
330
1E3
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
241.1607068623
 20
277.5393959711
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
27mm
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
241
330
1E3
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
242
330
1EC
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
SW_CENTERMARKSYMBOL_0
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
SW_CENTERMARKSYMBOL_0
  1

  0
LINE
  5
1EF
330
1EC
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
 11
0.0
 21
2.5
 31
0.0
  0
LINE
  5
1F0
330
1EC
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
 11
-2.5
 21
0.0
 31
0.0
  0
LINE
  5
1F1
330
1EC
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
 11
0.0
 21
-2.5
 31
0.0
  0
LINE
  5
1F2
330
1EC
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
 11
2.5
 21
0.0
 31
0.0
  0
LINE
  5
1F3
330
1EC
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
0.0
 20
2.5
 30
0.0
 11
0.0
 21
5.0
 31
0.0
  0
LINE
  5
1F4
330
1EC
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
-2.5
 20
0.0
 30
0.0
 11
-5.0
 21
0.0
 31
0.0
  0
LINE
  5
1F5
330
1EC
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
0.0
 20
-2.5
 30
0.0
 11
0.0
 21
-5.0
 31
0.0
  0
LINE
  5
1F6
330
1EC
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
2.5
 20
0.0
 30
0.0
 11
5.0
 21
0.0
 31
0.0
  0
ENDBLK
  5
243
330
1EC
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
244
330
1F8
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
SW_CENTERMARKSYMBOL_1
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
SW_CENTERMARKSYMBOL_1
  1

  0
LINE
  5
1FB
330
1F8
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
 11
0.0
 21
2.5
 31
0.0
  0
LINE
  5
1FC
330
1F8
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
 11
-2.5
 21
0.0
 31
0.0
  0
LINE
  5
1FD
330
1F8
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
 11
0.0
 21
-2.5
 31
0.0
  0
LINE
  5
1FE
330
1F8
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
 11
2.5
 21
0.0
 31
0.0
  0
LINE
  5
1FF
330
1F8
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
0.0
 20
2.5
 30
0.0
 11
0.0
 21
5.0
 31
0.0
  0
LINE
  5
200
330
1F8
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
-2.5
 20
0.0
 30
0.0
 11
-5.0
 21
0.0
 31
0.0
  0
LINE
  5
201
330
1F8
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
0.0
 20
-2.5
 30
0.0
 11
0.0
 21
-5.0
 31
0.0
  0
LINE
  5
202
330
1F8
100
AcDbEntity
  8
5
 62
     0
100
AcDbLine
 10
2.5
 20
0.0
 30
0.0
 11
5.0
 21
0.0
 31
0.0
  0
ENDBLK
  5
245
330
1F8
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
ENTITIES
  0
HATCH
  5
7A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        1
 92
        0
 93
       10
 72
     1
 10
240.1076931530536
 20
19.17592733680069
 11
240.0115005749526
 21
18.44769271784209
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
240.0115005749526
 20
18.44769271784209
 42
1.0
 10
242.0093228156641
 20
19.83291669210514
 42
1.0
 10
244.6917699341341
 20
19.62145673122055
 42
1.0
 10
243.9152312868673
 20
17.08193422208977
 42
1.0
 97
        0
 72
     1
 10
243.9152312868673
 20
17.08193422208977
 11
242.7422393193871
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
242.7422393193871
 20
13.035663373492
 11
239.8623468884665
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
239.8623468884665
 20
13.035663373492
 11
240.9001998178945
 21
16.8618918393323
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
240.9001998178945
 20
16.8618918393323
 42
1.0
 10
241.3511707406333
 20
18.45663790826956
 42
1.0
 10
239.6863173230808
 20
17.69217294264038
 42
1.0
 10
239.3700947645661
 20
16.49660560895487
 42
1.0
 97
        0
 72
     1
 10
239.3700947645661
 20
16.49660560895487
 11
238.4140228898051
 21
13.02476171333845
 72
     1
 10
238.4140228898051
 20
13.02476171333845
 11
235.4605225487466
 21
13.02476171333845
 72
     1
 10
235.4605225487466
 20
13.02476171333845
 11
237.1666571674607
 21
19.17592733680069
 72
     1
 10
237.1666571674607
 20
19.17592733680069
 11
240.1076931530536
 21
19.17592733680069
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        1
 92
        0
 93
       15
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
255.2069916600209
 20
17.98542636053584
 42
1.0
 10
254.807822226527
 20
19.28965682895976
 42
1.0
 10
252.9042453959482
 20
19.64053463648922
 42
1.0
 10
250.932133213824
 20
18.46637064752495
 42
1.0
 97
        0
 72
     1
 10
250.932133213824
 20
18.46637064752495
 11
250.9952177352926
 21
19.16385675574901
 72
     1
 10
250.9952177352926
 20
19.16385675574901
 11
248.1873674186118
 21
19.16385675574901
 72
     1
 10
248.1873674186118
 20
19.16385675574901
 11
246.4337287227611
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
246.4337287227611
 20
13.035663373492
 11
249.2918178333747
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
249.2918178333747
 20
13.035663373492
 11
250.1392327745691
 21
16.01330487665385
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
250.1392327745691
 20
16.01330487665385
 42
1.0
 10
250.6174671494495
 20
17.75603881176506
 42
1.0
 10
252.2928284527416
 20
18.26269935851337
 42
1.0
 10
251.8850858991327
 20
16.7754351010727
 42
1.0
 97
        0
 72
     1
 10
251.8850858991327
 20
16.7754351010727
 11
250.8678704696994
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
250.8678704696994
 20
13.035663373492
 11
253.7742481056916
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
253.7742481056916
 20
13.035663373492
 11
254.6115427343885
 21
16.03394237664867
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
254.6115427343885
 20
16.03394237664867
 42
1.0
 10
255.0796505955996
 20
17.78914686839737
 42
1.0
 10
256.6685520600461
 20
17.98463881170785
 42
1.0
 10
256.3359770113012
 20
16.7754351010727
 42
1.0
 97
        0
 72
     1
 10
256.3359770113012
 20
16.7754351010727
 11
255.3195367283522
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
255.3195367283522
 20
13.035663373492
 11
258.2535653897281
 21
13.035663373492
 72
     1
 10
258.2535653897281
 20
13.035663373492
 11
259.3829476160082
 21
17.06051537443891
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 10
259.3829476160082
 20
17.06051537443891
 42
1.0
 10
260.0944452720803
 20
19.5770625417785
 42
1.0
 10
256.8430220307056
 20
19.76320931907576
 42
1.0
 10
255.2069916600209
 20
17.98542636053584
 42
1.0
 97
        0
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        1
 92
        0
 93
       16
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 10
262.8898343338815
 20
13.3923857855122
 42
1.0
 10
261.848080867345
 20
13.97537655685084
 42
1.0
 10
261.9921774981684
 20
14.84733573632031
 42
1.0
 10
262.8434867752993
 20
17.43476229817346
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 10
262.8434867752993
 20
17.43476229817346
 42
1.0
 10
263.1900950759939
 20
18.48857394341784
 42
1.0
 10
263.9767571363441
 20
18.96719279095442
 42
1.0
 10
264.9386705150098
 20
19.24680363072824
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 10
264.9386705150098
 20
19.24680363072824
 42
1.0
 10
265.8846220772734
 20
19.5244797048776
 42
1.0
 10
267.9595403873015
 20
19.51785685331676
 42
1.0
 10
269.0889102112379
 20
19.14166586219988
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 10
269.0889102112379
 20
19.14166586219988
 42
1.0
 10
269.5320955626896
 20
18.99173702922953
 42
1.0
 10
270.156752007846
 20
18.5921738213216
 42
1.0
 10
270.3514688046723
 20
18.10380673159996
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 10
270.3514688046723
 20
18.10380673159996
 42
1.0
 10
270.5648883358689
 20
17.46122889972936
 42
1.0
 10
270.304736773434
 20
16.95146156587242
 42
1.0
 10
270.1403933164438
 20
16.49816210309511
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
270.1403933164438
 20
16.49816210309511
 42
1.0
 10
269.2361136291699
 20
16.49348021833068
 42
1.0
 10
268.3147125063534
 20
16.49271127301834
 42
1.0
 10
267.1829986394488
 20
16.49271127301834
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 10
267.1829986394488
 20
16.49271127301834
 42
1.0
 10
267.3582437565925
 20
17.30468031578413
 42
1.0
 10
267.6246336979321
 20
17.81290355784455
 42
1.0
 10
267.1596388250015
 20
18.08901073550991
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
267.1596388250015
 20
18.08901073550991
 42
1.0
 10
266.932979791855
 20
18.20272472473929
 42
1.0
 10
266.5606738349169
 20
18.18286237122864
 42
1.0
 10
266.3488232002042
 20
18.08511329898744
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 10
266.3488232002042
 20
18.08511329898744
 42
1.0
 10
265.954713922959
 20
17.90324843086886
 42
1.0
 10
265.8472352120484
 20
17.70619999341812
 42
1.0
 10
265.7124837472383
 20
17.22251478846092
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
265.7124837472383
 20
17.22251478846092
 42
1.0
 10
265.4570202707396
 20
16.30032611681646
 42
1.0
 10
265.4336418527768
 20
16.25670087268673
 42
1.0
 10
265.1555813059713
 20
15.20444882216852
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 10
265.1555813059713
 20
15.20444882216852
 42
1.0
 10
264.8857063060387
 20
14.30640131262743
 42
1.0
 10
265.11585659895
 20
14.11167831462924
 42
1.0
 10
265.5021772043221
 20
14.04936273847295
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
265.5021772043221
 20
14.04936273847295
 42
1.0
 10
266.5575608466364
 20
13.92240614670783
 42
1.0
 10
266.6299967352901
 20
14.81383080468811
 42
1.0
 10
266.8792466375716
 20
15.63983930057532
 42
1.0
 97
        0
 72
     1
 10
266.8792466375716
 20
15.63983930057532
 11
266.932979791855
 21
15.63983930057532
 72
     1
 10
266.932979791855
 20
15.63983930057532
 11
269.8786914610405
 21
15.63905795291927
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
269.8786914610405
 20
15.63905795291927
 42
1.0
 10
269.6637216368754
 20
14.74880531642307
 42
1.0
 10
269.3739904846042
 20
13.7506708928445
 42
1.0
 10
268.6278158754157
 20
13.38342509215505
 42
1.0
 97
        0
 72
     4
 94
        3
 73
     1
 74
     0
 95
        8
 96
        4
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 10
268.6278158754157
 20
13.38342509215505
 42
1.0
 10
267.2702305241926
 20
12.79381767042744
 42
1.0
 10
264.7758835521599
 20
12.34400946741492
 42
1.0
 10
262.8898343338815
 20
13.3923857855122
 42
1.0
 97
        0
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        2
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
261.05557730309
 20
9.752688569625203
 11
271.4239924860448
 21
9.752688569625203
 72
     1
 10
271.4239924860448
 20
9.752688569625203
 11
271.4239924860448
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
271.4239924860448
 20
25.96072560170606
 11
261.05557730309
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
261.05557730309
 20
25.96072560170606
 11
261.05557730309
 21
9.752688569625203
 97
        0
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
261.4321620686209
 20
10.12927953632796
 11
261.4321620686209
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
261.4321620686209
 20
25.58414393676114
 11
271.0470046443422
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
271.0470046443422
 20
25.58414393676114
 11
271.0470046443422
 21
10.12927953632796
 72
     1
 10
271.0470046443422
 20
10.12927953632796
 11
261.4321620686209
 21
10.12927953632796
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        2
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
245.5555466673166
 20
9.752688569625203
 11
260.367445662637
 21
9.752688569625203
 72
     1
 10
260.367445662637
 20
9.752688569625203
 11
260.367445662637
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
260.367445662637
 20
25.96072560170606
 11
245.5555466673166
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
245.5555466673166
 20
25.96072560170606
 11
245.5555466673166
 21
9.752688569625203
 97
        0
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
259.9912453697624
 20
10.12927953632796
 11
245.9317438596054
 21
10.12927953632796
 72
     1
 10
245.9317438596054
 20
10.12927953632796
 11
245.9317438596054
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
245.9317438596054
 20
25.58414393676114
 11
259.9912453697624
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
259.9912453697624
 20
25.58414393676114
 11
259.9912453697624
 21
10.12927953632796
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
HATCH
  5
7F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbHatch
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
  2
SOLID
 70
     1
 71
     0
 91
        2
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
234.6789237452311
 20
25.96072560170606
 11
234.6789237452311
 21
9.752688569625203
 72
     1
 10
234.6789237452311
 20
9.752688569625203
 11
244.8685777465899
 21
9.752688569625203
 72
     1
 10
244.8685777465899
 20
9.752688569625203
 11
244.8685777465899
 21
25.96072560170606
 72
     1
 10
244.8685777465899
 20
25.96072560170606
 11
234.6789237452311
 21
25.96072560170606
 97
        0
 92
        0
 93
        4
 72
     1
 10
244.4919898804731
 20
10.12927953632796
 11
235.0555085107619
 21
10.12927953632796
 72
     1
 10
235.0555085107619
 20
10.12927953632796
 11
235.0555085107619
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
235.0555085107619
 20
25.58414393676114
 11
244.4919898804731
 21
25.58414393676114
 72
     1
 10
244.4919898804731
 20
25.58414393676114
 11
244.4919898804731
 21
10.12927953632796
 97
        0
 75
     0
 76
     1
 98
        1
 10
0.0
 20
0.0
  0
LINE
  5
80
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
20.0000263822
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
4.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
81
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
415.0000103874
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
291.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
82
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
230.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
83
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
296.9999947111
 30
0.0
 11
420.0000103874
 21
296.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
84
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
296.9999947111
 30
0.0
 11
0.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
85
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
20.0000263822
 20
291.9999947111
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
291.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
86
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
20.0000263822
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
20.0000263822
 21
291.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
87
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
-0.0000052889
 30
0.0
 11
420.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
88
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
420.0000103874
 20
296.9999947111
 30
0.0
 11
420.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
89
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
291.9999947111
 30
0.0
 11
230.0000103874
 21
296.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
8A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
125.0000103874
 20
-0.0000052889
 30
0.0
 11
125.0000103874
 21
4.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
8B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
125.0000103874
 20
291.9999947111
 30
0.0
 11
125.0000103874
 21
296.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
8C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
51.0921357836
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
51.0921357836
 31
0.0
  0
LINE
  5
8D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
154.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
139.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
8E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
151.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
136.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
8F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
148.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
133.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
90
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
145.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
130.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
91
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
415.0000103874
 20
17.9682371971
 30
0.0
 11
375.5
 21
17.9682371971
 31
0.0
  0
LINE
  5
246
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
322.5000103874
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
322.5000103874
 21
30.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
247
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
318.133369462
 20
252.8290385789
 30
0.0
 11
61.0743221121
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
94
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
375.5
 20
4.9999947111
 30
0.0
 11
375.5
 21
30.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
95
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
51.0921357836
 30
0.0
 11
230.0000103874
 21
4.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
96
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
252.8290385789
 30
0.0
 11
61.0743221121
 21
9.0895727711
 31
0.0
  0
LINE
  5
248
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
142.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
127.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
249
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
174.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
159.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
24A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
177.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
162.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
24B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
180.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
165.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
24C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
183.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
168.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
24D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
171.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
156.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
24E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
139.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
124.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
24F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
168.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
153.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
250
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
165.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
150.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
251
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
136.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
121.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
252
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
162.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
147.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
253
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
159.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
144.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
254
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
156.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
141.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
255
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
153.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
138.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
256
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
150.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
135.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
257
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
147.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
132.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
258
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
144.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
129.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
259
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
141.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
126.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
25A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
138.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
123.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
25B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
135.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
120.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
25C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
132.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
117.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
25D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
129.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
114.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
25E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
126.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
111.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
25F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
123.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
108.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
260
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
120.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
105.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
261
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
117.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
102.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
262
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
114.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
99.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
263
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
111.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
96.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
264
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
108.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
93.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
265
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
105.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
90.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
266
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
102.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
87.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
267
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
99.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
84.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
268
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
96.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
81.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
269
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
93.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
78.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
26A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
133.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
118.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
26B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
130.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
115.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
BB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
90.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
75.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
BC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
87.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
72.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
BD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
84.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
69.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
BE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
81.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
66.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
BF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
78.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
63.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
C0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
75.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
238.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
72.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
241.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
69.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
244.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
66.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
247.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
63.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
250.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
60.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
253.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
57.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
256.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
54.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
259.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
51.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
262.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
C9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
41.936479683
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
41.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
CA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
48.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
265.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
CB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
395.2500051937
 20
30.936479683
 30
0.0
 11
395.2500051937
 21
4.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
CC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
127.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
112.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
CD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
260.3674456626
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
245.5555466673
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
CE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
258.2535653897
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
259.382947616
 21
17.0605153744
 31
0.0
  0
LINE
  5
CF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
124.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
109.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
D0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
244.4919898805
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
244.4919898805
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
D1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
242.7422393194
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
239.8623468885
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
D2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
261.4321620686
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
271.0470046443
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
D3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
121.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
106.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
D4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
157.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
142.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
D5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
253.7742481057
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
254.6115427344
 21
16.0339423766
 31
0.0
  0
LINE
  5
D6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
271.423992486
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
261.0555773031
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
D7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
160.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
145.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
D8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
237.1666571675
 20
19.1759273368
 30
0.0
 11
240.1076931531
 21
19.1759273368
 31
0.0
  0
LINE
  5
D9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
246.4337287228
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
249.2918178334
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
DA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
259.9912453698
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
259.9912453698
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
DB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
249.2918178334
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
250.1392327746
 21
16.0133048767
 31
0.0
  0
LINE
  5
DC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
230.0000103874
 20
30.936479683
 30
0.0
 11
415.0000103874
 21
30.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
DD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
163.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
148.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
DE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
166.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
151.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
DF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
169.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
154.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
E0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
172.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
157.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
E1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
245.5555466673
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
245.5555466673
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
E2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
175.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
160.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
E3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
261.4321620686
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
261.4321620686
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
E4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
250.9321332138
 20
18.4663706475
 30
0.0
 11
250.9952177353
 21
19.1638567557
 31
0.0
  0
LINE
  5
E5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
244.4919898805
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
235.0555085108
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
E6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
239.8623468885
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
240.9001998179
 21
16.8618918393
 31
0.0
  0
LINE
  5
E7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
245.5555466673
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
260.3674456626
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
E8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
256.3359770113
 20
16.7754351011
 30
0.0
 11
255.3195367284
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
E9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
261.0555773031
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
261.0555773031
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
EA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
178.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
163.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
EB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
181.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
166.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
EC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
184.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
169.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
ED
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
187.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
172.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
EE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
190.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
175.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
EF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
193.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
178.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
196.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
181.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
199.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
184.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
202.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
187.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
205.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
190.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
208.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
193.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
211.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
196.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
214.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
199.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
217.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
202.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
220.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
205.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
F9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
223.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
208.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
FA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
226.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
211.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
FB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
229.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
214.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
FC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
232.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
217.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
FD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
240.1076931531
 20
19.1759273368
 30
0.0
 11
240.011500575
 21
18.4476927178
 31
0.0
  0
LINE
  5
FE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
266.8792466376
 20
15.6398393006
 30
0.0
 11
266.9329797919
 21
15.6398393006
 31
0.0
  0
LINE
  5
FF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
244.8685777466
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
244.8685777466
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
100
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
235.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
220.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
101
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
238.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
223.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
102
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
259.9912453698
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
245.9317438596
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
103
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
251.8850858991
 20
16.7754351011
 30
0.0
 11
250.8678704697
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
104
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
241.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
226.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
105
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
261.0555773031
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
271.423992486
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
106
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
271.0470046443
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
261.4321620686
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
107
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
250.9952177353
 20
19.1638567557
 30
0.0
 11
248.1873674186
 21
19.1638567557
 31
0.0
  0
LINE
  5
108
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
244.8685777466
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
234.6789237452
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
109
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
235.0555085108
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
235.0555085108
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
10A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
244.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
229.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
10B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
247.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
232.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
10C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
239.3700947646
 20
16.496605609
 30
0.0
 11
238.4140228898
 21
13.0247617133
 31
0.0
  0
LINE
  5
10D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
260.3674456626
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
260.3674456626
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
10E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
235.4605225487
 20
13.0247617133
 30
0.0
 11
237.1666571675
 21
19.1759273368
 31
0.0
  0
LINE
  5
10F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
255.3195367284
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
258.2535653897
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
110
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
234.6789237452
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
244.8685777466
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
111
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
235.0555085108
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
244.4919898805
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
112
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
243.9152312869
 20
17.0819342221
 30
0.0
 11
242.7422393194
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
113
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
266.9329797919
 20
15.6398393006
 30
0.0
 11
269.878691461
 21
15.6390579529
 31
0.0
  0
LINE
  5
114
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
245.9317438596
 20
25.5841439368
 30
0.0
 11
245.9317438596
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
115
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
250.8678704697
 20
13.0356633735
 30
0.0
 11
253.7742481057
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
116
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
234.6789237452
 20
25.9607256017
 30
0.0
 11
234.6789237452
 21
9.7526885696
 31
0.0
  0
LINE
  5
117
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
271.423992486
 20
9.7526885696
 30
0.0
 11
271.423992486
 21
25.9607256017
 31
0.0
  0
LINE
  5
118
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
271.0470046443
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
271.0470046443
 21
25.5841439368
 31
0.0
  0
LINE
  5
119
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
248.1873674186
 20
19.1638567557
 30
0.0
 11
246.4337287228
 21
13.0356633735
 31
0.0
  0
LINE
  5
11A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
245.9317438596
 20
10.1292795363
 30
0.0
 11
259.9912453698
 21
10.1292795363
 31
0.0
  0
LINE
  5
11B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbLine
 10
238.4140228898
 20
13.0247617133
 30
0.0
 11
235.4605225487
 21
13.0247617133
 31
0.0
  0
LINE
  5
11C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
250.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
235.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
11D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
118.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
103.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
11E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
115.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
100.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
11F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
112.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
97.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
120
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
109.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
94.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
121
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
106.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
91.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
122
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
103.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
88.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
123
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
100.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
85.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
124
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
97.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
82.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
125
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
94.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
79.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
126
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
91.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
76.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
127
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
88.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
73.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
128
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
85.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
70.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
129
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
82.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
67.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
79.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
64.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
76.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
61.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
73.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
58.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
70.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
55.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
67.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
52.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
12F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
186.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
171.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
130
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
189.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
174.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
131
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
192.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
177.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
132
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
195.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
180.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
133
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
198.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
183.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
134
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
201.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
186.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
135
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
204.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
189.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
136
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
207.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
192.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
137
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
210.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
195.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
138
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
213.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
198.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
139
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
216.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
201.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
13A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
219.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
204.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
13B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
222.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
207.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
13C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
225.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
210.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
13D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
228.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
213.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
13E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
231.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
216.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
13F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
234.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
219.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
140
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
237.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
222.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
141
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
240.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
225.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
142
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
243.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
228.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
143
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
246.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
231.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
144
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
249.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
234.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
145
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
252.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
237.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
146
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
255.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
240.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
147
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
258.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
243.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
148
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
     8
100
AcDbLine
 10
261.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
246.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
149
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
64.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
49.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
14A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
37.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
22.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
14B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
16.8561052137
 30
0.0
 11
53.3077896696
 21
9.0895727711
 31
0.0
  0
LINE
  5
14C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
46.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
31.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
14D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
61.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
46.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
14E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
25.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
10.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
14F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
55.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
40.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
150
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
34.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
19.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
151
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
13.8561052137
 30
0.0
 11
56.3077896696
 21
9.0895727711
 31
0.0
  0
LINE
  5
152
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
43.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
28.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
153
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
22.8561052137
 30
0.0
 11
47.3077896696
 21
9.0895727711
 31
0.0
  0
LINE
  5
154
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
52.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
37.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
155
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
31.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
16.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
156
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
10.8561052137
 30
0.0
 11
59.3077896696
 21
9.0895727711
 31
0.0
  0
LINE
  5
157
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
40.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
25.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
158
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
19.8561052137
 30
0.0
 11
50.3077896696
 21
9.0895727711
 31
0.0
  0
LINE
  5
159
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
49.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
34.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
15A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
28.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
13.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
15B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
61.0743221121
 20
58.8561052137
 30
0.0
 11
45.9896346595
 21
43.771417761
 31
0.0
  0
LINE
  5
15C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
264.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
249.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
15D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
279.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
264.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
15E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
318.0472554773
 20
261.8290385789
 30
0.0
 11
309.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
15F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
318.0472554773
 20
255.8290385789
 30
0.0
 11
315.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
160
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
300.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
285.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
161
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
267.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
252.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
162
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
270.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
255.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
163
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
318.0472554773
 20
264.8290385789
 30
0.0
 11
306.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
164
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
291.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
276.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
165
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
312.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
297.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
166
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
282.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
267.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
167
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
303.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
288.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
168
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
273.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
258.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
169
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
294.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
279.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
16A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
315.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
300.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
16B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
285.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
270.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
16C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
306.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
291.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
16D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
276.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
261.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
16E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
318.0472554773
 20
258.8290385789
 30
0.0
 11
312.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
16F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
297.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
282.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
170
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
318.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
303.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
171
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
288.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
273.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
LINE
  5
172
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
309.0472554773
 20
267.8290385789
 30
0.0
 11
294.0472554773
 21
252.8290385789
 31
0.0
  0
SPLINE
  5
173
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 10
266.3488232002042
 20
18.08511329898744
 30
0.0
 10
265.954713922959
 20
17.90324843086886
 30
0.0
 10
265.8472352120484
 20
17.70619999341812
 30
0.0
 10
265.7124837472383
 20
17.22251478846092
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
174
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
240.0115005749526
 20
18.44769271784209
 30
0.0
 10
242.0093228156641
 20
19.83291669210514
 30
0.0
 10
244.6917699341341
 20
19.62145673122055
 30
0.0
 10
243.9152312868673
 20
17.08193422208977
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
175
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 10
264.9386705150098
 20
19.24680363072824
 30
0.0
 10
265.8846220772734
 20
19.5244797048776
 30
0.0
 10
267.9595403873015
 20
19.51785685331676
 30
0.0
 10
269.0889102112379
 20
19.14166586219988
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
176
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 10
270.3514688046723
 20
18.10380673159996
 30
0.0
 10
270.5648883358689
 20
17.46122889972936
 30
0.0
 10
270.304736773434
 20
16.95146156587242
 30
0.0
 10
270.1403933164438
 20
16.49816210309511
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
177
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 10
268.6278158754157
 20
13.38342509215505
 30
0.0
 10
267.2702305241926
 20
12.79381767042744
 30
0.0
 10
264.7758835521599
 20
12.34400946741492
 30
0.0
 10
262.8898343338815
 20
13.3923857855122
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
178
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
9.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 10
259.3829476160082
 20
17.06051537443891
 30
0.0
 10
260.0944452720803
 20
19.5770625417785
 30
0.0
 10
256.8430220307056
 20
19.76320931907576
 30
0.0
 10
255.2069916600209
 20
17.98542636053584
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
179
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
240.9001998178945
 20
16.8618918393323
 30
0.0
 10
241.3511707406333
 20
18.45663790826956
 30
0.0
 10
239.6863173230808
 20
17.69217294264038
 30
0.0
 10
239.3700947645661
 20
16.49660560895487
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
17A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
265.7124837472383
 20
17.22251478846092
 30
0.0
 10
265.4570202707396
 20
16.30032611681646
 30
0.0
 10
265.4336418527768
 20
16.25670087268673
 30
0.0
 10
265.1555813059713
 20
15.20444882216852
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
17B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
15.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 40
16.0
 10
269.0889102112379
 20
19.14166586219988
 30
0.0
 10
269.5320955626896
 20
18.99173702922953
 30
0.0
 10
270.156752007846
 20
18.5921738213216
 30
0.0
 10
270.3514688046723
 20
18.10380673159996
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
17C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
270.1403933164438
 20
16.49816210309511
 30
0.0
 10
269.2361136291699
 20
16.49348021833068
 30
0.0
 10
268.3147125063534
 20
16.49271127301834
 30
0.0
 10
267.1829986394488
 20
16.49271127301834
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
17D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 40
4.0
 10
267.1596388250015
 20
18.08901073550991
 30
0.0
 10
266.932979791855
 20
18.20272472473929
 30
0.0
 10
266.5606738349169
 20
18.18286237122864
 30
0.0
 10
266.3488232002042
 20
18.08511329898744
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
17E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
12.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 10
262.8898343338815
 20
13.3923857855122
 30
0.0
 10
261.848080867345
 20
13.97537655685084
 30
0.0
 10
261.9921774981684
 20
14.84733573632031
 30
0.0
 10
262.8434867752993
 20
17.43476229817346
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
17F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 40
8.0
 10
265.5021772043221
 20
14.04936273847295
 30
0.0
 10
266.5575608466364
 20
13.92240614670783
 30
0.0
 10
266.6299967352901
 20
14.81383080468811
 30
0.0
 10
266.8792466375716
 20
15.63983930057532
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
180
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 10
250.1392327745691
 20
16.01330487665385
 30
0.0
 10
250.6174671494495
 20
17.75603881176506
 30
0.0
 10
252.2928284527416
 20
18.26269935851337
 30
0.0
 10
251.8850858991327
 20
16.7754351010727
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
181
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 40
7.0
 10
265.1555813059713
 20
15.20444882216852
 30
0.0
 10
264.8857063060387
 20
14.30640131262743
 30
0.0
 10
265.11585659895
 20
14.11167831462924
 30
0.0
 10
265.5021772043221
 20
14.04936273847295
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
182
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
2.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 40
3.0
 10
267.1829986394488
 20
16.49271127301834
 30
0.0
 10
267.3582437565925
 20
17.30468031578413
 30
0.0
 10
267.6246336979321
 20
17.81290355784455
 30
0.0
 10
267.1596388250015
 20
18.08901073550991
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
183
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
13.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 40
14.0
 10
262.8434867752993
 20
17.43476229817346
 30
0.0
 10
263.1900950759939
 20
18.48857394341784
 30
0.0
 10
263.9767571363441
 20
18.96719279095442
 30
0.0
 10
264.9386705150098
 20
19.24680363072824
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
184
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
255.2069916600209
 20
17.98542636053584
 30
0.0
 10
254.807822226527
 20
19.28965682895976
 30
0.0
 10
252.9042453959482
 20
19.64053463648922
 30
0.0
 10
250.932133213824
 20
18.46637064752495
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
185
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
10.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 40
11.0
 10
269.8786914610405
 20
15.63905795291927
 30
0.0
 10
269.6637216368754
 20
14.74880531642307
 30
0.0
 10
269.3739904846042
 20
13.7506708928445
 30
0.0
 10
268.6278158754157
 20
13.38342509215505
 30
0.0
  0
SPLINE
  5
186
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
  6
Continuous
 62
    11
370
    18
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
     8
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.00000001
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
5.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 40
6.0
 10
254.6115427343885
 20
16.03394237664867
 30
0.0
 10
255.0796505955996
 20
17.78914686839737
 30
0.0
 10
256.6685520600461
 20
17.98463881170785
 30
0.0
 10
256.3359770113012
 20
16.7754351010727
 30
0.0
  0
MTEXT
  5
188
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
326.1584730392
 20
14.6080570937
 30
0.0
 40
5.2916666667
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
L5
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
189
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
325.9074647837
 20
26.3217756844
 30
0.0
 40
5.2916666667
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
ARSTYL ®
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
18A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
385.08954228
 20
11.2952477741
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
1:1
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
18B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
385.200541702
 20
16.4184692857
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Scale
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
18C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
404.7023560769
 20
11.2952477159
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
00
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
18D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
404.9708597879
 20
16.4184692857
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Version
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
18E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
404.6904130278
 20
24.2634902018
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
200
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
18F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
404.9427345018
 20
29.3867117717
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Density
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
190
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
385.0423827877
 20
24.2634902018
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
PU
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
191
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
385.240472569
 20
29.3867117717
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 46
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Material
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
INSERT
  5
19B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbBlockReference
  2
SW_NOTE_0
 10
286.2565015796
 20
24.6624935014
 30
0.0
  0
INSERT
  5
1A2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbBlockReference
  2
SW_NOTE_1
 10
231.4977558615
 20
38.0005928508
 30
0.0
  0
MTEXT
  5
1A3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
231.4977558615
 20
47.9379252321
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Manufacturing tolerance : refer to technical datasheet
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
1A5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
324.3049778715
 20
18.7253876118
 30
0.0
 40
1.5875
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Profile/Product name
  7
SLDTEXTSTYLE2
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
1A6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
324.0574473337
 20
29.749139891
 30
0.0
 40
1.5875
 41
0.0
 46
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Product line
  7
SLDTEXTSTYLE2
 73
     1
 44
1.0
  0
CIRCLE
  5
1A7
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
252.6218178416
 20
243.0285289683
 30
0.0
 40
2.50000000000002
  0
LINE
  5
1A8
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
235.8279654869
 20
231.6881263249
 30
0.0
 11
245.4156690451
 21
205.3461232529
 31
0.0
  0
ARC
  5
1A9
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
254.6218178416
 20
238.5285289683
 30
0.0
 40
19.99999999999996
100
AcDbArc
 50
180.0
 51
200.0
  0
LINE
  5
1AA
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
234.6218176776
 20
253.0285296276
 30
0.0
 11
234.621817019
 21
238.528528722
 31
0.0
  0
LINE
  5
1AB
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
261.6218224522
 20
253.0285335789
 30
0.0
 11
234.6218176776
 21
253.0285296276
 31
0.0
  0
LINE
  5
1AC
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
261.6218147143
 20
55.0285320956
 30
0.0
 11
261.6218224522
 21
253.0285335789
 31
0.0
  0
ARC
  5
1AD
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
259.6218178416
 20
55.0285289683
 30
0.0
 40
2.000000000000007
100
AcDbArc
 50
270.0
 51
0.0
  0
LINE
  5
1AE
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
61.621813231
 20
53.0285243577
 30
0.0
 11
259.6218147143
 21
53.0285320956
 31
0.0
  0
LINE
  5
1AF
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
61.6218171823
 20
80.0285291323
 30
0.0
 11
61.621813231
 21
53.0285243577
 31
0.0
  0
LINE
  5
1B0
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
76.1218180879
 20
80.0285297909
 30
0.0
 11
61.6218171823
 21
80.0285291323
 31
0.0
  0
ARC
  5
1B1
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
76.1218178416
 20
60.0285289683
 30
0.0
 40
19.99999999999998
100
AcDbArc
 50
70.0
 51
90.0
  0
LINE
  5
1B2
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
109.304223557
 20
69.2346777648
 30
0.0
 11
82.962220485
 21
78.822381323
 31
0.0
  0
ARC
  5
1B3
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
116.1446261034
 20
88.0285289683
 30
0.0
 40
19.99999999999997
100
AcDbArc
 50
250.0
 51
270.0
  0
LINE
  5
1B4
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
236.6218153727
 20
68.0285317664
 30
0.0
 11
116.1446267773
 21
68.0285284737
 31
0.0
  0
ARC
  5
1B5
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
236.6218178416
 20
78.0285289683
 30
0.0
 40
10.0
100
AcDbArc
 50
270.0
 51
0.0
  0
LINE
  5
1B6
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
246.6218183362
 20
198.5057200326
 30
0.0
 11
246.6218150435
 21
78.0285314372
 31
0.0
  0
ARC
  5
1B7
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
226.6218178416
 20
198.5057207065
 30
0.0
 40
19.99999999999999
100
AcDbArc
 50
0.0
 51
20.0
  0
CIRCLE
  5
1B8
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
71.6218178416
 20
62.0285289683
 30
0.0
 40
2.499999999999985
  0
DIMENSION
  5
1B9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
280
     0
  2
_D
 10
61.6218178416
 20
282.5285289683
 30
0.0
 11
161.6218178416
 21
282.5285289683
 31
0.0
 70
    32
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
 73
     0
 74
     0
 75
     0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
261.6218178416
 23
253.0285289683
 33
0.0
 14
61.6218178416
 24
53.0285289683
 34
0.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
DIMENSION
  5
1C4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
280
     0
  2
_D_1
 10
32.1218178416
 20
53.0285289683
 30
0.0
 11
32.1218178416
 21
153.0285289683
 31
0.0
 70
    32
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
 73
     0
 74
     0
 75
     0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
261.6218178416
 23
253.0285289683
 33
0.0
 14
61.6218178416
 24
53.0285289683
 34
0.0
 50
90.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
DIMENSION
  5
1CE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
280
     0
  2
_D_2
 10
289.3783652203
 20
225.2719815896
 30
0.0
 11
189.3783652203
 21
125.2719815896
 31
0.0
 70
    32
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
 73
     0
 74
     0
 75
     0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
61.6218178416
 23
53.0285289683
 33
0.0
 14
261.6218178416
 24
253.0285289683
 34
0.0
 50
45.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
DIMENSION
  5
1D8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
280
     0
  2
_D_3
 10
41.6768403941
 20
53.0285289683
 30
0.0
 11
41.6768403941
 21
66.5285289683
 31
0.0
 70
    32
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
 73
     0
 74
     0
 75
     0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
61.6218178416
 23
80.0285289683
 33
0.0
 14
61.6218178416
 24
53.0285289683
 34
0.0
 50
90.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
DIMENSION
  5
1E2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
280
     0
  2
_D_4
 10
261.6218178416
 20
273.0276590565
 30
0.0
 11
248.1218178416
 21
273.0276590565
 31
0.0
 70
    32
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
 73
     0
 74
     0
 75
     0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
234.6218178416
 23
253.0285289683
 33
0.0
 14
261.6218178416
 24
253.0285289683
 34
0.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
INSERT
  5
1F7
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbBlockReference
  2
SW_CENTERMARKSYMBOL_0
 10
71.6218178416
 20
62.0285289683
 30
0.0
  0
INSERT
  5
203
102
{ACAD_REACTORS
330
223
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbBlockReference
  2
SW_CENTERMARKSYMBOL_1
 10
252.6218178416
 20
243.0285289683
 30
0.0
  0
LWPOLYLINE
  5
204
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbPolyline
 90
       17
 70
   128
 43
0.0
 10
362.9973953513
 20
183.3513277595
 10
362.6461962921
 20
183.5605808194
 10
362.2319313208
 20
183.5905881017
 10
361.8176652713
 20
183.4367773043
 10
361.4664650091
 20
183.1225627889
 10
361.231799895
 20
182.6957839645
 10
361.1493980334
 20
182.2214169771
 10
361.2318028089
 20
181.7716781238
 10
361.466465722
 20
181.415031974
 10
361.8176647723
 20
181.2057789228
 10
362.2319297881
 20
181.1757715974
 10
362.6461957664
 20
181.3295824637
 10
362.9973960998
 20
181.6437969102
 10
363.2320611427
 20
182.0705758035
 10
363.3144630756
 20
182.544942722
 10
363.2320582554
 20
182.9946816184
 10
362.9973953513
 20
183.3513277595
  0
LINE
  5
205
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
354.9599793313
 20
175.8195439874
 30
0.0
 11
359.111576754
 21
163.7177035156
 31
0.0
  0
ARC
  5
206
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
364.3833760521
 20
179.0004295541
 30
0.0
 40
9.945774919398986
100
AcDbArc
 50
179.7423088815
 51
198.6522088231
  0
LINE
  5
207
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
354.4377020095
 20
186.0481238281
 30
0.0
 11
354.4377017243
 21
179.0451611075
 31
0.0
  0
LINE
  5
208
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
366.129047028
 20
187.7951545998
 30
0.0
 11
354.4377020095
 21
186.0481238281
 31
0.0
  0
LINE
  5
209
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
366.1290436774
 20
92.1684965801
 30
0.0
 11
366.129047028
 21
187.7951545998
 31
0.0
  0
ARC
  5
20A
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
365.0297603577
 20
92.1476148635
 30
0.0
 40
1.099481633800282
100
AcDbArc
 50
282.2485315327
 51
1.0882457112
  0
LINE
  5
20B
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
279.5265026567
 20
78.2616146656
 30
0.0
 11
365.2630182736
 21
91.0731612313
 31
0.0
  0
LINE
  5
20C
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
279.5265043676
 20
91.3016158822
 30
0.0
 11
279.5265026567
 21
78.2616146656
 31
0.0
  0
LINE
  5
20D
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
285.8051889372
 20
92.2398352973
 30
0.0
 11
279.5265043676
 21
91.3016158822
 31
0.0
  0
ARC
  5
20E
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
286.9411474716
 20
84.8657721049
 30
0.0
 40
7.461046157052287
100
AcDbArc
 50
75.833482203
 51
98.7574507093
  0
LINE
  5
20F
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
300.1735919847
 20
89.1738647032
 30
0.0
 11
288.7671700612
 21
92.0999169237
 31
0.0
  0
ARC
  5
210
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
301.9996128152
 20
96.4079512442
 30
0.0
 40
7.460989221071289
100
AcDbArc
 50
255.8333857701
 51
278.7575345016
  0
LINE
  5
211
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
355.3037264152
 20
96.8293953027
 30
0.0
 11
303.1355734651
 21
89.0339459853
 31
0.0
  0
ARC
  5
212
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
354.1374000363
 20
102.2016924125
 30
0.0
 40
5.497444266009099
100
AcDbArc
 50
282.2488423255
 51
1.0879349184
  0
LINE
  5
213
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
359.6338547174
 20
160.4920860512
 30
0.0
 11
359.6338532916
 21
102.3060718667
 31
0.0
  0
ARC
  5
214
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
349.688257101
 20
160.5368293236
 30
0.0
 40
9.945698261407877
100
AcDbArc
 50
359.7422393832
 51
18.652288731
  0
LWPOLYLINE
  5
215
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbPolyline
 90
       17
 70
   128
 43
0.0
 10
284.6220966646
 20
84.2234791395
 10
284.2708976055
 20
84.4327321994
 10
283.8566326342
 20
84.4627394817
 10
283.4423665846
 20
84.3089286843
 10
283.0911663225
 20
83.9947141689
 10
282.8565012083
 20
83.5679353445
 10
282.7740993467
 20
83.0935683571
 10
282.8565041223
 20
82.6438295038
 10
283.0911670354
 20
82.287183354
 10
283.4423660856
 20
82.0779303028
 10
283.8566311014
 20
82.0479229774
 10
284.2708970797
 20
82.2017338437
 10
284.6220974131
 20
82.5159482902
 10
284.856762456
 20
82.9427271835
 10
284.9391643889
 20
83.417094102
 10
284.8567595688
 20
83.8668329984
 10
284.6220966646
 20
84.2234791395
  0
LINE
  5
216
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
366.1290436774
 20
92.1684965801
 30
0.0
 11
391.12904405
 21
80.961303011
 31
0.0
  0
LINE
  5
217
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
366.129047028
 20
187.7951545998
 30
0.0
 11
391.1290474006
 21
176.5879610307
 31
0.0
  0
LINE
  5
218
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
391.12904405
 20
80.961303011
 30
0.0
 11
391.1290474006
 21
176.5879610307
 31
0.0
  0
LINE
  5
219
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
365.2630182736
 20
91.0731612313
 30
0.0
 11
390.2630186462
 21
79.8659676622
 31
0.0
  0
ARC
  5
21A
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
390.0297607303
 20
80.9404212944
 30
0.0
 40
1.099481633800395
100
AcDbArc
 50
282.2485315327
 51
1.0882457112
  0
LINE
  5
21B
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
279.5265026567
 20
78.2616146656
 30
0.0
 11
304.5265030292
 21
67.0544210965
 31
0.0
  0
LINE
  5
21C
102
{ACAD_REACTORS
330
222
102
}
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
304.5265030292
 20
67.0544210965
 30
0.0
 11
390.2630186462
 21
79.8659676622
 31
0.0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
OBJECTS
  0
DICTIONARY
  5
C
330
0
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
ACAD_COLOR
350
6C
  3
ACAD_GROUP
350
D
  3
ACAD_LAYOUT
350
1A
  3
ACAD_MATERIAL
350
6B
  3
ACAD_MLEADERSTYLE
350
271
  3
ACAD_MLINESTYLE
350
17
  3
ACAD_PLOTSETTINGS
350
19
  3
ACAD_PLOTSTYLENAME
350
E
  3
ACAD_SCALELIST
350
99
  3
ACAD_TABLESTYLE
350
92
  3
ACDB_RECOMPOSE_DATA
350
270
  3
AcDbVariableDictionary
350
59
  0
DICTIONARY
  5
26C
330
1F
100
AcDbDictionary
280
     1
281
     1
  0
DICTIONARY
  5
6C
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
DICTIONARY
  5
D
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
*A1
350
222
  3
*A2
350
223
  0
DICTIONARY
  5
1A
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Layout1
350
74
  3
Layout2
350
26
  3
Model
350
22
  0
DICTIONARY
  5
6B
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
DICTIONARY
  5
271
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
DICTIONARY
  5
17
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Standard
350
18
  0
DICTIONARY
  5
19
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
ACDBDICTIONARYWDFLT
  5
E
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Normal
350
F
100
AcDbDictionaryWithDefault
340
F
  0
DICTIONARY
  5
99
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
A0
350
48
  3
A1
350
49
  3
A2
350
4A
  3
A3
350
4B
  3
A4
350
4C
  3
A5
350
4D
  3
A6
350
4E
  3
A7
350
4F
  3
A8
350
50
  3
A9
350
51
  3
B0
350
52
  3
B1
350
53
  3
B2
350
54
  3
B3
350
55
  3
B4
350
56
  3
B5
350
57
  3
B6
350
58
  3
B7
350
22F
  3
B8
350
230
  3
B9
350
5B
  3
C0
350
5C
  3
C1
350
5D
  3
C2
350
231
  3
C3
350
5F
  3
C4
350
60
  3
C5
350
61
  3
C6
350
62
  3
C7
350
63
  3
C8
350
64
  3
C9
350
65
  3
D0
350
66
  3
D1
350
67
  3
D2
350
68
  0
DICTIONARY
  5
92
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Standard
350
93
  0
XRECORD
  5
270
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbXrecord
280
     1
 90
        1
330
93
  0
DICTIONARY
  5
59
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
CANNOSCALE
350
26D
  3
CTABLESTYLE
350
98
  3
DIMASSOC
350
21F
  3
HIDETEXT
350
5E
  3
XCLIPFRAME
350
272
  0
GROUP
  5
222
102
{ACAD_REACTORS
330
D
102
}
330
D
100
AcDbGroup
300

 70
     1
 71
     1
340
204
340
205
340
206
340
207
340
208
340
209
340
20A
340
20B
340
20C
340
20D
340
20E
340
20F
340
210
340
211
340
212
340
213
340
214
340
215
340
216
340
217
340
218
340
219
340
21A
340
21B
340
21C
  0
GROUP
  5
223
102
{ACAD_REACTORS
330
D
102
}
330
D
100
AcDbGroup
300

 70
     1
 71
     1
340
1A7
340
1A8
340
1A9
340
1AA
340
1AB
340
1AC
340
1AD
340
1AE
340
1AF
340
1B0
340
1B1
340
1B2
340
1B3
340
1B4
340
1B5
340
1B6
340
1B7
340
1B8
340
1F7
340
203
  0
LAYOUT
  5
74
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4
ISO_C5_(229.00_x_162.00_MM)
  6

 40
0.0
 41
0.0
 42
0.0
 43
0.0
 44
229.0
 45
162.0
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
   688
 72
     0
 73
     0
 74
     5
  7

 75
    16
 76
     0
 77
     2
 78
   300
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Layout1
 70
     1
 71
     1
 10
0.0
 20
0.0
 11
420.0
 21
297.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
1.000000000000000E+20
 24
1.000000000000000E+20
 34
1.000000000000000E+20
 15
-1.000000000000000E+20
 25
-1.000000000000000E+20
 35
-1.000000000000000E+20
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
73
  0
LAYOUT
  5
26
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4
ISO_C5_(229.00_x_162.00_MM)
  6

 40
0.0
 41
0.0
 42
0.0
 43
0.0
 44
229.0
 45
162.0
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
   688
 72
     0
 73
     0
 74
     5
  7

 75
    16
 76
     0
 77
     2
 78
   300
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Layout2
 70
     1
 71
     2
 10
0.0
 20
0.0
 11
0.0
 21
0.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
0.0
 24
0.0
 34
0.0
 15
0.0
 25
0.0
 35
0.0
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
23
  0
LAYOUT
  5
22
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4
Letter_(8.50_x_11.00_Inches)
  6

 40
6.35
 41
6.35
 42
6.35000508
 43
6.35000508
 44
215.9
 45
279.4
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
 11952
 72
     0
 73
     0
 74
     0
  7

 75
    16
 76
     0
 77
     2
 78
   300
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Model
 70
     1
 71
     0
 10
0.0
 20
0.0
 11
420.0
 21
297.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
0.0000103874
 24
-0.0000052889
 34
0.0
 15
428.6540058615
 25
296.9999947111
 35
0.0
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
1F
331
97
  0
MLINESTYLE
  5
18
102
{ACAD_REACTORS
330
17
102
}
330
17
100
AcDbMlineStyle
  2
Standard
 70
     0
  3

 62
   256
 51
90.0
 52
90.0
 71
     2
 49
0.5
 62
   256
  6
BYLAYER
 49
-0.5
 62
   256
  6
BYLAYER
  0
ACDBPLACEHOLDER
  5
F
102
{ACAD_REACTORS
330
E
102
}
330
E
  0
SCALE
  5
48
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:1
140
1.0
141
1.0
290
     1
  0
SCALE
  5
49
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:2
140
1.0
141
2.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4A
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:4
140
1.0
141
4.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4B
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:5
140
1.0
141
5.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4C
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:8
140
1.0
141
8.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4D
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:10
140
1.0
141
10.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4E
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:16
140
1.0
141
16.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4F
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:20
140
1.0
141
20.0
290
     0
  0
SCALE
  5
50
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:30
140
1.0
141
30.0
290
     0
  0
SCALE
  5
51
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:40
140
1.0
141
40.0
290
     0
  0
SCALE
  5
52
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:50
140
1.0
141
50.0
290
     0
  0
SCALE
  5
53
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:100
140
1.0
141
100.0
290
     0
  0
SCALE
  5
54
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
2:1
140
2.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
55
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
4:1
140
4.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
56
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
8:1
140
8.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
57
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
10:1
140
10.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
58
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
100:1
140
100.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
22F
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/128" = 1'-0"
140
0.0078125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
230
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/64" = 1'-0"
140
0.015625
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5B
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/32" = 1'-0"
140
0.03125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5C
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/16" = 1'-0"
140
0.0625
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5D
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/32" = 1'-0"
140
0.09375
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
231
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/8" = 1'-0"
140
0.125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5F
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/16" = 1'-0"
140
0.1875
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
60
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/4" = 1'-0"
140
0.25
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
61
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/8" = 1'-0"
140
0.375
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
62
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/2" = 1'-0"
140
0.5
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
63
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/4" = 1'-0"
140
0.75
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
64
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1" = 1'-0"
140
1.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
65
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1-1/2" = 1'-0"
140
1.5
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
66
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
3" = 1'-0"
140
3.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
67
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
6" = 1'-0"
140
6.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
68
102
{ACAD_REACTORS
330
99
102
}
330
99
100
AcDbScale
 70
     0
300
1'-0" = 1'-0"
140
12.0
141
12.0
290
     0
  0
TABLESTYLE
  5
93
102
{ACAD_REACTORS
330
92
102
}
102
{ACAD_XDICTIONARY
360
26E
102
}
330
92
100
AcDbTableStyle
  3
Standard
 70
     0
 71
     0
 40
0.06
 41
0.06
280
     0
281
     0
  7
Standard
140
0.18
170
     2
 62
     0
 63
   257
283
     0
 90
        4
 91
        0
  1

274
    -2
284
     1
 64
     0
275
    -2
285
     1
 65
     0
276
    -2
286
     1
 66
     0
277
    -2
287
     1
 67
     0
278
    -2
288
     1
 68
     0
279
    -2
289
     1
 69
     0
  7
Standard
140
0.25
170
     5
 62
     0
 63
   257
283
     0
 90
        4
 91
        0
  1

274
    -2
284
     1
 64
     0
275
    -2
285
     1
 65
     0
276
    -2
286
     1
 66
     0
277
    -2
287
     1
 67
     0
278
    -2
288
     1
 68
     0
279
    -2
289
     1
 69
     0
  7
Standard
140
0.18
170
     5
 62
     0
 63
   257
283
     0
 90
        4
 91
        0
  1

274
    -2
284
     1
 64
     0
275
    -2
285
     1
 65
     0
276
    -2
286
     1
 66
     0
277
    -2
287
     1
 67
     0
278
    -2
288
     1
 68
     0
279
    -2
289
     1
 69
     0
  0
DICTIONARYVAR
  5
26D
102
{ACAD_REACTORS
330
59
102
}
330
59
100
DictionaryVariables
280
     0
  1
1:1
  0
DICTIONARYVAR
  5
98
102
{ACAD_REACTORS
330
59
102
}
330
59
100
DictionaryVariables
280
     0
  1
Standard
  0
DICTIONARYVAR
  5
21F
102
{ACAD_REACTORS
330
59
102
}
330
59
100
DictionaryVariables
280
     0
  1
2
  0
DICTIONARYVAR
  5
5E
102
{ACAD_REACTORS
330
59
102
}
330
59
100
DictionaryVariables
280
     0
  1
1
  0
DICTIONARYVAR
  5
272
102
{ACAD_REACTORS
330
59
102
}
330
59
100
DictionaryVariables
280
     0
  1
0
  0
DICTIONARY
  5
26E
330
93
100
AcDbDictionary
280
     1
281
     1
  3
ACAD_ROUNDTRIP_2008_TABLESTYLE_CELLSTYLEMAP
360
26F
  0
CELLSTYLEMAP
  5
26F
102
{ACAD_REACTORS
330
26E
102
}
330
26E
100
AcDbCellStyleMap
 90
        3
300
CELLSTYLE
  1
TABLEFORMAT_BEGIN
 90
        5
170
     1
 91
        0
 92
    32768
 62
   257
 93
        1
300
CONTENTFORMAT
  1
CONTENTFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        0
 92
        4
 93
        0
300

 40
0.0
140
1.0
 94
        5
 62
     0
340
11
144
0.25
309
CONTENTFORMAT_END
171
     0
 94
        6
 95
        1
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        2
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        4
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        8
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
       16
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
       32
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
309
TABLEFORMAT_END
  1
CELLSTYLE_BEGIN
 90
        1
 91
        1
300
_TITLE
309
CELLSTYLE_END
300
CELLSTYLE
  1
TABLEFORMAT_BEGIN
 90
        5
170
     1
 91
        0
 92
        0
 62
   257
 93
        1
300
CONTENTFORMAT
  1
CONTENTFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        0
 92
        4
 93
        0
300

 40
0.0
140
1.0
 94
        5
 62
     0
340
11
144
0.18
309
CONTENTFORMAT_END
171
     0
 94
        6
 95
        1
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        2
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        4
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        8
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
       16
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
       32
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
309
TABLEFORMAT_END
  1
CELLSTYLE_BEGIN
 90
        2
 91
        1
300
_HEADER
309
CELLSTYLE_END
300
CELLSTYLE
  1
TABLEFORMAT_BEGIN
 90
        5
170
     1
 91
        0
 92
        0
 62
   257
 93
        1
300
CONTENTFORMAT
  1
CONTENTFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        0
 92
        4
 93
        0
300

 40
0.0
140
1.0
 94
        2
 62
     0
340
11
144
0.18
309
CONTENTFORMAT_END
171
     0
 94
        6
 95
        1
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        2
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        4
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
        8
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
       16
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
 95
       32
302
GRIDFORMAT
  1
GRIDFORMAT_BEGIN
 90
        0
 91
        1
 62
     0
 92
       -2
340
0
 93
        0
 40
0.045
309
GRIDFORMAT_END
309
TABLEFORMAT_END
  1
CELLSTYLE_BEGIN
 90
        3
 91
        2
300
_DATA
309
CELLSTYLE_END
  0
ENDSEC
  0
EOF
145382