  0
SECTION
  2
HEADER
  9
$ACADVER
  1
AC1015
  9
$ACADMAINTVER
 70
     6
  9
$DWGCODEPAGE
  3
ANSI_1252
  9
$INSBASE
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$EXTMIN
 10
0.0000103874000104
 20
-0.0000052888999988
 30
0.0
  9
$EXTMAX
 10
300.6852558615
 20
209.9999947111
 30
0.0
  9
$LIMMIN
 10
0.0
 20
0.0
  9
$LIMMAX
 10
297.0
 20
210.0
  9
$ORTHOMODE
 70
     0
  9
$REGENMODE
 70
     1
  9
$FILLMODE
 70
     1
  9
$QTEXTMODE
 70
     0
  9
$MIRRTEXT
 70
     1
  9
$LTSCALE
 40
1.0
  9
$ATTMODE
 70
     1
  9
$TEXTSIZE
 40
3.5
  9
$TRACEWID
 40
1.0
  9
$TEXTSTYLE
  7
Standard
  9
$CLAYER
  8
0
  9
$CELTYPE
  6
ByLayer
  9
$CECOLOR
 62
   256
  9
$CELTSCALE
 40
1.0
  9
$DISPSILH
 70
     0
  9
$DIMSCALE
 40
1.0
  9
$DIMASZ
 40
3.0
  9
$DIMEXO
 40
1.0
  9
$DIMDLI
 40
3.75
  9
$DIMRND
 40
0.0
  9
$DIMDLE
 40
0.0
  9
$DIMEXE
 40
1.0
  9
$DIMTP
 40
0.0
  9
$DIMTM
 40
0.0
  9
$DIMTXT
 40
3.5
  9
$DIMCEN
 40
2.5
  9
$DIMTSZ
 40
0.0
  9
$DIMTOL
 70
     0
  9
$DIMLIM
 70
     0
  9
$DIMTIH
 70
     1
  9
$DIMTOH
 70
     1
  9
$DIMSE1
 70
     0
  9
$DIMSE2
 70
     0
  9
$DIMTAD
 70
     1
  9
$DIMZIN
 70
     0
  9
$DIMBLK
  1

  9
$DIMASO
 70
     1
  9
$DIMSHO
 70
     1
  9
$DIMPOST
  1

  9
$DIMAPOST
  1

  9
$DIMALT
 70
     0
  9
$DIMALTD
 70
     3
  9
$DIMALTF
 40
0.0393700787
  9
$DIMLFAC
 40
1.0
  9
$DIMTOFL
 70
     1
  9
$DIMTVP
 40
0.0
  9
$DIMTIX
 70
     0
  9
$DIMSOXD
 70
     0
  9
$DIMSAH
 70
     0
  9
$DIMBLK1
  1

  9
$DIMBLK2
  1

  9
$DIMSTYLE
  2
ISO-25
  9
$DIMCLRD
 70
     0
  9
$DIMCLRE
 70
     0
  9
$DIMCLRT
 70
     0
  9
$DIMTFAC
 40
1.0
  9
$DIMGAP
 40
1.524
  9
$DIMJUST
 70
     0
  9
$DIMSD1
 70
     0
  9
$DIMSD2
 70
     0
  9
$DIMTOLJ
 70
     0
  9
$DIMTZIN
 70
     0
  9
$DIMALTZ
 70
     0
  9
$DIMALTTZ
 70
     0
  9
$DIMUPT
 70
     0
  9
$DIMDEC
 70
     0
  9
$DIMTDEC
 70
     0
  9
$DIMALTU
 70
     2
  9
$DIMALTTD
 70
     3
  9
$DIMTXSTY
  7
Standard
  9
$DIMAUNIT
 70
     0
  9
$DIMADEC
 70
     0
  9
$DIMALTRND
 40
0.0
  9
$DIMAZIN
 70
     0
  9
$DIMDSEP
 70
    44
  9
$DIMATFIT
 70
     3
  9
$DIMFRAC
 70
     0
  9
$DIMLDRBLK
  1

  9
$DIMLUNIT
 70
     2
  9
$DIMLWD
 70
    -2
  9
$DIMLWE
 70
    -2
  9
$DIMTMOVE
 70
     0
  9
$LUNITS
 70
     2
  9
$LUPREC
 70
     3
  9
$SKETCHINC
 40
1.0
  9
$FILLETRAD
 40
10.0
  9
$AUNITS
 70
     0
  9
$AUPREC
 70
     0
  9
$MENU
  1
.
  9
$ELEVATION
 40
0.0
  9
$PELEVATION
 40
0.0
  9
$THICKNESS
 40
0.0
  9
$LIMCHECK
 70
     0
  9
$CHAMFERA
 40
0.0
  9
$CHAMFERB
 40
0.0
  9
$CHAMFERC
 40
0.0
  9
$CHAMFERD
 40
0.0
  9
$SKPOLY
 70
     0
  9
$TDCREATE
 40
2458471.418529768
  9
$TDUCREATE
 40
2458471.376863102
  9
$TDUPDATE
 40
2458472.585793472
  9
$TDUUPDATE
 40
2458472.544126805
  9
$TDINDWG
 40
0.0000509259
  9
$TDUSRTIMER
 40
2458472.544075914
  9
$USRTIMER
 70
     1
  9
$ANGBASE
 50
0.0
  9
$ANGDIR
 70
     0
  9
$PDMODE
 70
     0
  9
$PDSIZE
 40
-1.0
  9
$PLINEWID
 40
0.0
  9
$SPLFRAME
 70
     0
  9
$SPLINETYPE
 70
     6
  9
$SPLINESEGS
 70
     8
  9
$HANDSEED
  5
17F
  9
$SURFTAB1
 70
     6
  9
$SURFTAB2
 70
     6
  9
$SURFTYPE
 70
     6
  9
$SURFU
 70
     6
  9
$SURFV
 70
     6
  9
$UCSBASE
  2

  9
$UCSNAME
  2

  9
$UCSORG
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSXDIR
 10
1.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSYDIR
 10
0.0
 20
1.0
 30
0.0
  9
$UCSORTHOREF
  2

  9
$UCSORTHOVIEW
 70
     0
  9
$UCSORGTOP
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGBOTTOM
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGLEFT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGRIGHT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGFRONT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$UCSORGBACK
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSBASE
  2

  9
$PUCSNAME
  2

  9
$PUCSORG
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSXDIR
 10
1.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSYDIR
 10
0.0
 20
1.0
 30
0.0
  9
$PUCSORTHOREF
  2

  9
$PUCSORTHOVIEW
 70
     0
  9
$PUCSORGTOP
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGBOTTOM
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGLEFT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGRIGHT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGFRONT
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PUCSORGBACK
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$USERI1
 70
     0
  9
$USERI2
 70
     0
  9
$USERI3
 70
     0
  9
$USERI4
 70
     0
  9
$USERI5
 70
     0
  9
$USERR1
 40
0.0
  9
$USERR2
 40
0.0
  9
$USERR3
 40
0.0
  9
$USERR4
 40
0.0
  9
$USERR5
 40
0.0
  9
$WORLDVIEW
 70
     1
  9
$SHADEDGE
 70
     3
  9
$SHADEDIF
 70
    70
  9
$TILEMODE
 70
     1
  9
$MAXACTVP
 70
    64
  9
$PINSBASE
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  9
$PLIMCHECK
 70
     0
  9
$PEXTMIN
 10
1.000000000000000E+20
 20
1.000000000000000E+20
 30
1.000000000000000E+20
  9
$PEXTMAX
 10
-1.000000000000000E+20
 20
-1.000000000000000E+20
 30
-1.000000000000000E+20
  9
$PLIMMIN
 10
0.0
 20
0.0
  9
$PLIMMAX
 10
0.0
 20
0.0
  9
$UNITMODE
 70
     0
  9
$VISRETAIN
 70
     1
  9
$PLINEGEN
 70
     0
  9
$PSLTSCALE
 70
     1
  9
$TREEDEPTH
 70
  3020
  9
$CMLSTYLE
  2
Standard
  9
$CMLJUST
 70
     0
  9
$CMLSCALE
 40
20.0
  9
$PROXYGRAPHICS
 70
     1
  9
$MEASUREMENT
 70
     1
  9
$CELWEIGHT
370
    -1
  9
$ENDCAPS
280
     0
  9
$JOINSTYLE
280
     0
  9
$LWDISPLAY
290
     1
  9
$INSUNITS
 70
     4
  9
$HYPERLINKBASE
  1

  9
$STYLESHEET
  1

  9
$XEDIT
290
     1
  9
$CEPSNTYPE
380
     0
  9
$PSTYLEMODE
290
     1
  9
$FINGERPRINTGUID
  2
{3EF5B6F6-CBC4-4747-A964-4F18DE4C9C3D}
  9
$VERSIONGUID
  2
{FAEB1C32-E019-11D5-929B-00C0DF256EC4}
  9
$EXTNAMES
290
     1
  9
$PSVPSCALE
 40
0.0
  9
$OLESTARTUP
290
     0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
CLASSES
  0
CLASS
  1
ACDBDICTIONARYWDFLT
  2
AcDbDictionaryWithDefault
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
VISUALSTYLE
  2
AcDbVisualStyle
  3
ObjectDBX Classes
 90
     4095
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
MATERIAL
  2
AcDbMaterial
  3
ObjectDBX Classes
 90
     1153
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
SCALE
  2
AcDbScale
  3
ObjectDBX Classes
 90
     1153
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
TABLESTYLE
  2
AcDbTableStyle
  3
ObjectDBX Classes
 90
     4095
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
MLEADERSTYLE
  2
AcDbMLeaderStyle
  3
ACDB_MLEADERSTYLE_CLASS
 90
     4095
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
SUN
  2
AcDbSun
  3
SCENEOE
 90
     1153
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
ACDBPLACEHOLDER
  2
AcDbPlaceHolder
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
LAYOUT
  2
AcDbLayout
  3
ObjectDBX Classes
 90
        0
280
     0
281
     0
  0
CLASS
  1
RASTERVARIABLES
  2
AcDbRasterVariables
  3
ISM
 90
        0
280
     0
281
     0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
TABLES
  0
TABLE
  2
VPORT
  5
8
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     1
  0
VPORT
  5
29
330
8
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbViewportTableRecord
  2
*Active
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 11
1.0
 21
1.0
 12
148.5
 22
105.0
 13
0.0
 23
0.0
 14
10.0
 24
10.0
 15
10.0
 25
10.0
 16
0.0
 26
0.0
 36
1.0
 17
0.0
 27
0.0
 37
0.0
 40
210.0
 41
1.4142857143
 42
50.0
 43
0.0
 44
0.0
 50
0.0
 51
0.0
 71
     0
 72
  2000
 73
     1
 74
     3
 75
     0
 76
     0
 77
     0
 78
     0
281
     0
 65
     1
110
0.0
120
0.0
130
0.0
111
1.0
121
0.0
131
0.0
112
0.0
122
1.0
132
0.0
 79
     0
146
0.0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
LTYPE
  5
5
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     6
  0
LTYPE
  5
14
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
ByBlock
 70
     0
  3

 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
15
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
ByLayer
 70
     0
  3

 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
16
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
Continuous
 70
     0
  3
Solid line
 72
    65
 73
     0
 40
0.0
  0
LTYPE
  5
6E
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
HIDDEN
 70
     0
  3
Hidden __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 72
    65
 73
     2
 40
1.905
 49
1.27
 74
     0
 49
-0.635
 74
     0
  0
LTYPE
  5
6F
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
PHANTOM
 70
     0
  3
Phantom ______  __  __  ______  __  __  ______
 72
    65
 73
     6
 40
12.7
 49
6.35
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
 49
1.27
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
 49
1.27
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
  0
LTYPE
  5
70
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
CENTER
 70
     0
  3
Center ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____
 72
    65
 73
     4
 40
10.16
 49
6.35
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
 49
1.27
 74
     0
 49
-1.27
 74
     0
  0
LTYPE
  5
71
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
CENTERX2
 70
     0
  3
Center (2x) ________  __  ________  __  _____
 72
    65
 73
     4
 40
20.32
 49
12.7
 74
     0
 49
-2.54
 74
     0
 49
2.54
 74
     0
 49
-2.54
 74
     0
  0
LTYPE
  5
72
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
  2
DOT2
 70
     0
  3
Dot (.5x) ........................................
 72
    65
 73
     2
 40
0.635
 49
0.0
 74
     0
 49
-0.635
 74
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
LAYER
  5
2
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     8
  0
LAYER
  5
10
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
0
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
73
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
1
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    25
390
F
  0
LAYER
  5
74
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
2
 70
     0
 62
     7
  6
Continuous
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
75
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
3
 70
     0
 62
     7
  6
HIDDEN
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
76
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
4
 70
     0
 62
    11
  6
PHANTOM
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
77
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
5
 70
     0
 62
   136
  6
PHANTOM
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
78
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
6
 70
     0
 62
   132
  6
Continuous
370
    -3
390
F
  0
LAYER
  5
79
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
SLD-0
 70
     0
 62
   179
  6
Continuous
370
    -3
390
F
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
STYLE
  5
3
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     4
  0
STYLE
  5
11
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
Standard
 70
     0
 40
0.0
 41
1.0
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
txt
  4

  0
STYLE
  5
DF
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE0
 70
     0
 40
0.0
 41
0.7098903681
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
STYLE
  5
E2
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE1
 70
     0
 40
0.0
 41
0.75
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
STYLE
  5
F0
330
3
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbTextStyleTableRecord
  2
SLDTEXTSTYLE2
 70
     0
 40
0.0
 41
0.6931818182
 50
0.0
 71
     0
 42
3.5
  3
TXT
  4

  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
VIEW
  5
6
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
UCS
  5
7
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
APPID
  5
9
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     1
  0
APPID
  5
12
330
9
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbRegAppTableRecord
  2
ACAD
 70
     0
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
DIMSTYLE
  5
A
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     2
100
AcDbDimStyleTable
  0
DIMSTYLE
105
27
330
A
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbDimStyleTableRecord
  2
ISO-25
 70
     0
 41
2.5
 42
0.625
 43
3.75
 44
1.25
 73
     0
 74
     0
 77
     1
 78
     8
140
2.5
141
2.5
143
0.0393700787
147
0.625
171
     3
172
     1
178
     0
271
     2
272
     2
274
     3
278
    44
283
     0
284
     8
340
11
  0
DIMSTYLE
105
11A
102
{ACAD_REACTORS
330
119
330
124
102
}
330
A
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbDimStyleTableRecord
  2
SLDDIMSTYLE0
 70
     0
 41
3.0
 44
0.0
 45
0.000000001
 73
     0
 74
     0
 77
     1
 78
    12
 79
     3
140
3.5
147
0.875
173
     1
178
     0
271
     0
272
     0
276
     2
284
    12
340
E2
  0
ENDTAB
  0
TABLE
  2
BLOCK_RECORD
  5
1
330
0
100
AcDbSymbolTable
 70
     5
  0
BLOCK_RECORD
  5
1F
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Model_Space
340
22
  0
BLOCK_RECORD
  5
1B
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Paper_Space
340
1E
  0
BLOCK_RECORD
  5
23
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
*Paper_Space0
340
26
  0
BLOCK_RECORD
  5
E4
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
SW_NOTE_0
340
0
102
{BLKREFS
331
EA
102
}
  0
BLOCK_RECORD
  5
EB
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
SW_NOTE_1
340
0
102
{BLKREFS
331
F4
102
}
  0
BLOCK_RECORD
  5
11B
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D
340
0
  0
BLOCK_RECORD
  5
125
330
1
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbBlockTableRecord
  2
_D_1
340
0
  0
ENDTAB
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
BLOCKS
  0
BLOCK
  5
20
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Model_Space
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Model_Space
  1

  0
ENDBLK
  5
21
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
1C
330
1B
100
AcDbEntity
 67
     1
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Paper_Space
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Paper_Space
  1

  0
ENDBLK
  5
1D
330
1B
100
AcDbEntity
 67
     1
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
24
330
23
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
*Paper_Space0
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
*Paper_Space0
  1

  0
ENDBLK
  5
25
330
23
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
E5
330
E4
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
SW_NOTE_0
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
SW_NOTE_0
  1

  0
MTEXT
  5
E7
330
E4
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
3.2226693494
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
This document contains confidential information. It remains our entire property and can neither be reproduced
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
E8
330
E4
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
0.0282250023
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
nor communicated to third parties by whatever means, nor used for own purposes, in particular for the execution
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
E9
330
E4
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
0.0
 20
-3.1662193449
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
of what is represented thereon, without our written authorization.
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
E6
330
E4
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
EC
330
EB
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
SW_NOTE_1
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
SW_NOTE_1
  1

  0
MTEXT
  5
EE
330
EB
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
13.0224609375
 20
3.0695925553
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Gert-Noël-Strasse
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
EF
330
EB
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.9723005876
 20
-1.1054073374
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
B-4731 Eynatten - Belgium
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
F1
330
EB
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.9119422182
 20
-5.2804072301
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Tel +32 (0)87 85 85 00
  7
SLDTEXTSTYLE2
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
F2
330
EB
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
12.8096920088
 20
-9.4554071228
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
www.nmc-decoration.com
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
F3
330
EB
100
AcDbEntity
  8
2
 62
     0
100
AcDbMText
 10
13.0582897186
 20
-13.6304070155
 30
0.0
 40
2.38125
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
info@nmc.eu
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
ED
330
EB
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
11C
330
11B
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D
  1

  0
SOLID
  5
11E
330
11B
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
89.9162928789
 20
192.7582176424
 30
0.0
 11
86.9162928789
 21
193.5082176424
 31
0.0
 12
86.9162928789
 22
192.0082176424
 32
0.0
 13
86.9162928789
 23
192.0082176424
 33
0.0
  0
SOLID
  5
11F
330
11B
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
39.9162929689
 20
192.7582176424
 30
0.0
 11
42.9162929689
 21
192.0082176424
 31
0.0
 12
42.9162929689
 22
193.5082176424
 32
0.0
 13
42.9162929689
 23
193.5082176424
 33
0.0
  0
LINE
  5
120
330
11B
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
89.9162928789
 20
165.7582176424
 30
0.0
 11
89.9162928789
 21
193.7582176424
 31
0.0
  0
LINE
  5
121
330
11B
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
39.9162929689
 20
110.1292214181
 30
0.0
 11
39.9162929689
 21
193.7582176424
 31
0.0
  0
LINE
  5
122
330
11B
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
89.9162928789
 20
192.7582176424
 30
0.0
 11
39.9162929689
 21
192.7582176424
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
123
330
11B
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
57.9551819446
 20
197.269954557
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
50mm
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
11D
330
11B
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
BLOCK
  5
126
330
125
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockBegin
  2
_D_1
 70
     0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
_D_1
  1

  0
SOLID
  5
128
330
125
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
17.9162929687
 20
164.7582176424
 30
0.0
 11
17.1662929687
 21
161.7582176424
 31
0.0
 12
18.6662929687
 22
161.7582176424
 32
0.0
 13
18.6662929687
 23
161.7582176424
 33
0.0
  0
SOLID
  5
129
330
125
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbTrace
 10
17.9162929687
 20
72.7925058575
 30
0.0
 11
18.6662929687
 21
75.7925058575
 31
0.0
 12
17.1662929687
 22
75.7925058575
 32
0.0
 13
17.1662929687
 23
75.7925058575
 33
0.0
  0
LINE
  5
12A
330
125
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
88.9162928789
 20
164.7582176424
 30
0.0
 11
16.9162929687
 21
164.7582176424
 31
0.0
  0
LINE
  5
12B
330
125
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
43.347903215
 20
72.7925058575
 30
0.0
 11
16.9162929687
 21
72.7925058575
 31
0.0
  0
LINE
  5
12C
330
125
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbLine
 10
17.9162929687
 20
164.7582176424
 30
0.0
 11
17.9162929687
 21
72.7925058575
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
12D
330
125
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbMText
 10
13.4045560542
 20
111.8142507707
 30
0.0
 40
3.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
92mm
  7
SLDTEXTSTYLE1
 11
-7.044195017643634E-15
 21
1.0
 31
0.0
 73
     1
 44
1.0
  0
ENDBLK
  5
127
330
125
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbBlockEnd
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
ENTITIES
  0
LINE
  5
7B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
102.0000103874
 20
56.0921357836
 30
0.0
 11
287.0000103874
 21
56.0921357836
 31
0.0
  0
LINE
  5
7C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
10.0000103874
 20
199.9999947111
 30
0.0
 11
287.0000103874
 21
199.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
7D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
287.0000103874
 20
199.9999947111
 30
0.0
 11
287.0000103874
 21
9.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
7E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
10.0000103874
 20
9.9999947111
 30
0.0
 11
287.0000103874
 21
9.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
7F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
10.0000103874
 20
199.9999947111
 30
0.0
 11
10.0000103874
 21
9.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
80
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
287.0000103874
 20
22.9682371971
 30
0.0
 11
247.5
 21
22.9682371971
 31
0.0
  0
LINE
  5
81
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
194.5000103874
 20
9.9999947111
 30
0.0
 11
194.5000103874
 21
35.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
82
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
149.871757886
 20
175.6352369888
 30
0.0
 11
39.8141370682
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
83
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
247.5
 20
9.9999947111
 30
0.0
 11
247.5
 21
35.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
84
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
102.0000103874
 20
56.0921357836
 30
0.0
 11
102.0000103874
 21
9.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
85
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
175.6352369888
 30
0.0
 11
39.8141370682
 21
65.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
86
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
68.577616171
 30
0.0
 11
36.8141370682
 21
65.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
87
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
149.871757886
 20
178.6352369888
 30
0.0
 11
146.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
88
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
149.871757886
 20
181.6352369888
 30
0.0
 11
143.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
89
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
149.871757886
 20
184.6352369888
 30
0.0
 11
140.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
8A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
149.871757886
 20
187.6352369888
 30
0.0
 11
137.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
8B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
149.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
134.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
8C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
209.9999947111
 30
0.0
 11
297.0000103874
 21
209.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
8D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
146.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
131.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
8E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
143.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
128.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
8F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
209.9999947111
 30
0.0
 11
0.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
90
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
140.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
125.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
91
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
137.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
122.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
92
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
134.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
119.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
93
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
131.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
116.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
94
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
128.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
113.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
95
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
125.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
110.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
96
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
122.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
107.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
97
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
119.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
104.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
98
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
116.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
101.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
99
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
113.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
98.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
9A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
110.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
95.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
9B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
107.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
92.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
9C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
104.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
89.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
9D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
101.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
86.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
9E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
98.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
83.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
9F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
95.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
80.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
A0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
92.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
77.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
A1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
89.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
74.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
A2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
86.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
71.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
A3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
83.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
68.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
A4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
80.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
65.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
A5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
77.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
62.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
A6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
74.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
59.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
A7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
71.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
56.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
A8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
0.0000103874
 20
-0.0000052889
 30
0.0
 11
297.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
A9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
297.0000103874
 20
209.9999947111
 30
0.0
 11
297.0000103874
 21
-0.0000052889
 31
0.0
  0
LINE
  5
AA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
68.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
53.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
AB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
65.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
50.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
AC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
62.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
47.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
AD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
59.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
44.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
AE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
56.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
41.871757886
 21
175.6352369888
 31
0.0
  0
LINE
  5
AF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
53.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
161.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
50.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
164.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
47.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
167.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
44.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
170.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
41.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
173.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
38.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
176.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
35.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
179.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
32.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
182.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
29.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
185.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
B8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
102.0000103874
 20
46.936479683
 30
0.0
 11
287.0000103874
 21
46.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
B9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
26.871757886
 20
190.6352369888
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
188.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
BA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
  6
Continuous
100
AcDbLine
 10
267.2500051937
 20
35.936479683
 30
0.0
 11
267.2500051937
 21
9.9999947111
 31
0.0
  0
LINE
  5
BB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
71.577616171
 30
0.0
 11
33.8141370682
 21
65.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
BC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
74.577616171
 30
0.0
 11
30.8141370682
 21
65.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
BD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
77.577616171
 30
0.0
 11
27.8141370682
 21
65.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
BE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
80.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
65.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
BF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
83.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
68.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
C0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
1
100
AcDbLine
 10
102.0000103874
 20
35.936479683
 30
0.0
 11
287.0000103874
 21
35.936479683
 31
0.0
  0
LINE
  5
C1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
86.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
71.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
C2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
89.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
74.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
C3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
92.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
77.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
C4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
95.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
80.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
C5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
98.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
83.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
C6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
101.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
86.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
C7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
104.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
89.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
C8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
107.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
92.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
C9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
110.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
95.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
CA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
113.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
98.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
CB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
116.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
101.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
CC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
119.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
104.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
CD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
122.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
107.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
CE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
125.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
110.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
CF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
128.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
113.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
131.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
116.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
134.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
119.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D2
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
137.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
122.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
140.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
125.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
143.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
128.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
146.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
131.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
149.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
134.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
152.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
137.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
155.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
140.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
D9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
158.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
143.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
DA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
161.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
146.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
DB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
164.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
149.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
DC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
167.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
152.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
DD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
170.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
155.577616171
 31
0.0
  0
LINE
  5
DE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    18
100
AcDbLine
 10
39.8141370682
 20
173.577616171
 30
0.0
 11
24.8141370682
 21
158.577616171
 31
0.0
  0
MTEXT
  5
E0
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
196.0574473337
 20
34.749139891
 30
0.0
 40
1.5875
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Product line
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
E1
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
196.3049778715
 20
23.7253876118
 30
0.0
 40
1.5875
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Profile/Product name
  7
SLDTEXTSTYLE0
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
E3
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
103.4977558615
 20
52.9379252321
 30
0.0
 40
2.5
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
Manufacturing tolerance : refer to technical datasheet
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
INSERT
  5
EA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbBlockReference
  2
SW_NOTE_0
 10
103.4977558615
 20
43.0005928508
 30
0.0
  0
INSERT
  5
F4
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbBlockReference
  2
SW_NOTE_1
 10
158.2565015796
 20
29.6624935014
 30
0.0
  0
MTEXT
  5
F5
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
257.240472569
 20
34.3867117717
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Material
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
F6
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
257.0423827877
 20
29.2634902018
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
PU
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
F7
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
276.9427345018
 20
34.3867117717
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Density
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
F8
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
276.6904130278
 20
29.2634902018
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
200
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
F9
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
276.9708597879
 20
21.4184692857
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Version
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
FA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
276.7023560769
 20
16.2952477159
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
00
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
FB
330
1F
100
AcDbEntity
  8
4
100
AcDbMText
 10
257.200541702
 20
21.4184692857
 30
0.0
 40
2.0
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
Scale
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
FC
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
257.08954228
 20
16.2952477741
 30
0.0
 40
2.6458333333
 41
0.0
 71
     2
 72
     1
  1
1:1
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
FD
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
197.9074647837
 20
31.3217756844
 30
0.0
 40
5.2916666667
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
ARSTYL ®
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
  5
FE
330
1F
100
AcDbEntity
  8
2
100
AcDbMText
 10
198.1584730392
 20
19.6080570937
 30
0.0
 40
5.2916666667
 41
0.0
 71
     1
 72
     1
  1
IL6
  7
SLDTEXTSTYLE1
 73
     1
 44
1.0
  0
ARC
  5
FF
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
42.5107448769
 20
109.4041445285
 30
0.0
 40
0.4999999999999962
100
AcDbArc
 50
264.9999625867001
 51
349.9999625867
  0
LINE
  5
100
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
43.7759716356
 20
113.7002017607
 30
0.0
 11
43.0031489873
 21
109.3173204248
 31
0.0
  0
ARC
  5
101
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
44.2683757499
 20
113.613377325
 30
0.0
 40
0.4999999999998548
100
AcDbArc
 50
100.0
 51
169.9999625867
  0
LINE
  5
102
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
60.2029623756
 20
116.9307879431
 30
0.0
 11
44.181551441
 21
114.1057815661
 31
0.0
  0
ARC
  5
103
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
60.2897862709
 20
116.4383842688
 30
0.0
 40
0.5000000000000168
100
AcDbArc
 50
55.00000000000001
 51
100.0
  0
LINE
  5
104
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
63.7126384595
 20
114.6520646547
 30
0.0
 11
60.5765745336
 21
116.8479603042
 31
0.0
  0
ARC
  5
105
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
63.9994266129
 20
115.0616407261
 30
0.0
 40
0.500000000000013
100
AcDbArc
 50
235.0
 51
280.0
  0
LINE
  5
106
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
76.3400207566
 20
116.7299072517
 30
0.0
 11
64.0862506175
 21
114.5692365502
 31
0.0
  0
ARC
  5
107
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
76.2531964585
 20
117.2223109653
 30
0.0
 40
0.4999999999999966
100
AcDbArc
 50
280.0
 51
349.9977627941001
  0
LINE
  5
108
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
84.9915264467
 20
163.8897853231
 30
0.0
 11
76.7455968367
 21
117.1354674993
 31
0.0
  0
LINE
  5
109
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
89.9162922347
 20
164.7582175469
 30
0.0
 11
84.9915264467
 21
163.8897853231
 31
0.0
  0
LINE
  5
10A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
89.9162922347
 20
100.8933773523
 30
0.0
 11
89.9162922347
 21
164.7582175469
 31
0.0
  0
ARC
  5
10B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
89.4162928789
 20
100.8933776106
 30
0.0
 40
0.5000000000000142
100
AcDbArc
 50
260.0000003105
 51
0.0
  0
LINE
  5
10C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
51.4087207908
 20
107.0874249821
 30
0.0
 11
89.3294696057
 21
100.4009740686
 31
0.0
  0
ARC
  5
10D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
51.3218972971
 20
106.5950206476
 30
0.0
 40
0.4999998956610039
100
AcDbArc
 50
80.00000031049998
 51
170.0028673985
  0
LINE
  5
10E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
44.9271347666
 20
73.1981108224
 30
0.0
 11
50.8294884408
 21
106.6818209623
 31
0.0
  0
ARC
  5
10F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
44.4347273031
 20
73.2849097342
 30
0.0
 40
0.4999999999999621
100
AcDbArc
 50
260.0000000916
 51
350.0028673985
  0
LINE
  5
110
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
39.9162933523
 20
73.5739181077
 30
0.0
 11
44.3479024166
 21
72.7925049399
 31
0.0
  0
LINE
  5
111
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
39.9162933523
 20
89.1823740934
 30
0.0
 11
39.9162933523
 21
73.5739181077
 31
0.0
  0
LINE
  5
112
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
41.1435045594
 20
89.8909056818
 30
0.0
 11
39.9162933523
 21
89.1823740934
 31
0.0
  0
ARC
  5
113
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
40.8935045984
 20
90.3239183047
 30
0.0
 40
0.5
100
AcDbArc
 50
300.0000000006
 51
0.0000000082
  0
LINE
  5
114
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
41.3935050661
 20
92.8239180034
 30
0.0
 11
41.3935050661
 21
90.3239185249
 31
0.0
  0
ARC
  5
115
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
40.8935045981
 20
92.8239183047
 30
0.0
 40
0.5
100
AcDbArc
 50
0.0000000082
 51
60.0
  0
LINE
  5
116
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
39.9162933523
 20
93.9654624348
 30
0.0
 11
41.1435045594
 21
93.2569308465
 31
0.0
  0
LINE
  5
117
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
39.9162933523
 20
109.1292212044
 30
0.0
 11
39.9162933523
 21
93.9654624348
 31
0.0
  0
LINE
  5
118
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
42.4671672577
 20
108.9060474446
 30
0.0
 11
39.9162933523
 21
109.1292212044
 31
0.0
  0
DIMENSION
  5
119
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
  2
_D
 10
39.9162929689
 20
192.7582176424
 30
0.0
 11
64.9162929239
 21
192.7582176424
 31
0.0
 70
   160
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
89.9162928789
 23
164.7582176424
 33
0.0
 14
39.9162929689
 24
109.1292214181
 34
0.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
DIMENSION
  5
124
330
1F
100
AcDbEntity
  8
5
100
AcDbDimension
  2
_D_1
 10
17.9162929687
 20
72.7925058575
 30
0.0
 11
17.9162929687
 21
118.77536175
 31
0.0
 70
   160
  1
<>
 71
     2
 42
-1.0
  3
SLDDIMSTYLE0
100
AcDbAlignedDimension
 13
89.9162928789
 23
164.7582176424
 33
0.0
 14
44.347903215
 24
72.7925058575
 34
0.0
 50
90.0
100
AcDbRotatedDimension
  0
LINE
  5
12E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
184.8273268777
 20
140.4861764649
 30
0.0
 11
181.2553360003
 21
142.0874561686
 31
0.0
  0
ARC
  5
12F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
165.5502622153
 20
132.5786443298
 30
0.0
 40
0.533596517545034
100
AcDbArc
 50
277.0726503626
 51
353.2285463126
  0
LINE
  5
130
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
166.7494206107
 20
136.8492772605
 30
0.0
 11
166.0801365646
 21
132.5157283746
 31
0.0
  0
ARC
  5
131
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
167.3034183419
 20
136.7722373253
 30
0.0
 40
0.5593287386104754
100
AcDbArc
 50
111.2536606697
 51
172.0831165742
  0
LINE
  5
132
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
180.9756118993
 20
142.0955929167
 30
0.0
 11
167.1006630254
 21
137.2935231581
 31
0.0
  0
ARC
  5
133
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
181.1048236884
 20
141.7468995564
 30
0.0
 40
0.3718638809883782
100
AcDbArc
 50
58.49141846479999
 51
110.3326873663
  0
LINE
  5
134
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
184.015080547
 20
140.3487007478
 30
0.0
 11
181.2991695192
 21
142.0639365322
 31
0.0
  0
ARC
  5
135
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
184.2094270525
 20
140.6657396655
 30
0.0
 40
0.3718658891734239
100
AcDbArc
 50
238.4914861996
 51
290.3324618422
  0
LINE
  5
136
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
194.9507143995
 20
143.9898460893
 30
0.0
 11
184.338638167
 21
140.3170439135
 31
0.0
  0
ARC
  5
137
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
194.7479632368
 20
144.5111279746
 30
0.0
 40
0.5593235539343382
100
AcDbArc
 50
291.2534106885
 51
352.0814473038
  0
LINE
  5
138
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
202.4431381081
 20
190.6623775038
 30
0.0
 11
195.3019535881
 21
144.4340726134
 31
0.0
  0
LINE
  5
139
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
206.7081103882
 20
192.1385302064
 30
0.0
 11
202.4431381081
 21
190.6623775038
 31
0.0
  0
LINE
  5
13A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
206.7081103882
 20
130.4498316707
 30
0.0
 11
206.7081103882
 21
192.1385302064
 31
0.0
  0
ARC
  5
13B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
206.1750596669
 20
130.4310679814
 30
0.0
 40
0.5333808654013086
100
AcDbArc
 50
272.6700762082
 51
2.016011711900001
  0
LINE
  5
13C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
173.3595752798
 20
131.4495758104
 30
0.0
 11
206.199907084
 21
129.8982661857
 31
0.0
  0
ARC
  5
13D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
173.379193413
 20
130.9255573862
 30
0.0
 40
0.5243855262118919
100
AcDbArc
 50
92.14403058600001
 51
173.7292660229
  0
LINE
  5
13E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
167.746357126
 20
97.8762330755
 30
0.0
 11
172.85794535
 21
130.9828342306
 31
0.0
  0
ARC
  5
13F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
167.225110539
 20
97.9335063138
 30
0.0
 40
0.5243836652267133
100
AcDbArc
 50
272.1438768206
 51
353.7296400769
  0
LINE
  5
140
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
163.4068411669
 20
97.5907844431
 30
0.0
 11
167.2447271962
 21
97.4094896966
 31
0.0
  0
LINE
  5
141
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
163.4068411669
 20
112.6673951883
 30
0.0
 11
163.4068411669
 21
97.5907844431
 31
0.0
  0
LINE
  5
142
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
164.4696372481
 20
113.5105969646
 30
0.0
 11
163.4068411669
 21
112.6673951883
 31
0.0
  0
ARC
  5
143
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
164.1025401512
 20
113.9642959343
 30
0.0
 40
0.5836120574803804
100
AcDbArc
 50
308.9770284868
 51
359.6968128635
  0
LINE
  5
144
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
164.6861440378
 20
116.376021761
 30
0.0
 11
164.6861440378
 21
113.9612076991
 31
0.0
  0
ARC
  5
145
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
164.268412616
 20
116.3953465926
 30
0.0
 40
0.4181781795541721
100
AcDbArc
 50
357.3513066669
 51
61.2366179745
  0
LINE
  5
146
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
163.4068411669
 20
117.2875037466
 30
0.0
 11
164.4696372481
 21
116.7619276031
 31
0.0
  0
LINE
  5
147
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
163.4068411669
 20
131.9345699658
 30
0.0
 11
163.4068411669
 21
117.2875037466
 31
0.0
  0
LINE
  5
148
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
165.6159627708
 20
132.0491080416
 30
0.0
 11
163.4068411669
 21
131.9345699658
 31
0.0
  0
LINE
  5
149
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
206.199907084
 20
129.8982661857
 30
0.0
 11
256.1999078291
 21
107.4838790475
 31
0.0
  0
LINE
  5
14A
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
206.7081103882
 20
130.4498316707
 30
0.0
 11
256.7081111333
 21
108.0354445325
 31
0.0
  0
ARC
  5
14B
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
256.1750604119
 20
108.0166808432
 30
0.0
 40
0.5333808654015024
100
AcDbArc
 50
272.6700762082
 51
2.016011711900001
  0
LINE
  5
14C
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
206.7081103882
 20
192.1385302064
 30
0.0
 11
256.7081111333
 21
169.7241430682
 31
0.0
  0
LINE
  5
14D
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
256.7081111333
 20
108.0354445325
 30
0.0
 11
256.7081111333
 21
169.7241430682
 31
0.0
  0
LINE
  5
14E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
173.3595752798
 20
131.4495758104
 30
0.0
 11
223.3595760248
 21
109.0351886722
 31
0.0
  0
LINE
  5
14F
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
223.3595760248
 20
109.0351886722
 30
0.0
 11
256.1999078291
 21
107.4838790475
 31
0.0
  0
LINE
  5
150
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
167.746357126
 20
97.8762330755
 30
0.0
 11
217.7463578711
 21
75.4618459373
 31
0.0
  0
LINE
  5
151
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
172.85794535
 20
130.9828342306
 30
0.0
 11
222.857946095
 21
108.5684470924
 31
0.0
  0
LINE
  5
152
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
217.7463578711
 20
75.4618459373
 30
0.0
 11
222.857946095
 21
108.5684470924
 31
0.0
  0
LINE
  5
153
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
167.2447271962
 20
97.4094896966
 30
0.0
 11
217.2447279413
 21
74.9951025584
 31
0.0
  0
ARC
  5
154
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
217.225111284
 20
75.5191191756
 30
0.0
 40
0.5243836652266981
100
AcDbArc
 50
272.1438768206
 51
353.7296400769
  0
LINE
  5
155
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
163.4068411669
 20
97.5907844431
 30
0.0
 11
213.4068419119
 21
75.1763973049
 31
0.0
  0
LINE
  5
156
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbLine
 10
213.4068419119
 20
75.1763973049
 30
0.0
 11
217.2447279413
 21
74.9951025584
 31
0.0
  0
ARC
  5
157
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     7
370
    25
100
AcDbCircle
 10
223.3791941581
 20
108.511170248
 30
0.0
 40
0.5243855262117322
100
AcDbArc
 50
92.14403058600001
 51
173.7292660229
  0
LINE
  5
158
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    25
100
AcDbLine
 10
184.015080547
 20
140.3487007478
 30
0.0
 11
184.1056386289
 21
140.3081046703
 31
0.0
  0
LINE
  5
159
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
  6
Continuous
 62
     8
370
    25
100
AcDbLine
 10
181.2991695192
 20
142.0639365322
 30
0.0
 11
184.8224559513
 21
140.484490434
 31
0.0
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
OBJECTS
  0
DICTIONARY
  5
C
330
0
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
ACAD_GROUP
350
D
  3
ACAD_IMAGE_VARS
350
17D
  3
ACAD_LAYOUT
350
1A
  3
ACAD_MLINESTYLE
350
17
  3
ACAD_PLOTSETTINGS
350
19
  3
ACAD_PLOTSTYLENAME
350
E
  3
ACAD_SCALELIST
350
47
  3
APPDATA
350
17B
  3
DWGPROPS
350
17E
  0
DICTIONARY
  5
D
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
RASTERVARIABLES
  5
17D
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbRasterVariables
 90
        0
 70
     1
 71
     1
 72
     1
  0
DICTIONARY
  5
1A
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Layout1
350
1E
  3
Layout2
350
26
  3
Model
350
22
  0
DICTIONARY
  5
17
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Standard
350
18
  0
DICTIONARY
  5
19
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
ACDBDICTIONARYWDFLT
  5
E
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
Normal
350
F
100
AcDbDictionaryWithDefault
340
F
  0
DICTIONARY
  5
47
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  3
A0
350
48
  3
A1
350
49
  3
A2
350
4A
  3
A3
350
4B
  3
A4
350
4C
  3
A5
350
4D
  3
A6
350
4E
  3
A7
350
4F
  3
A8
350
50
  3
A9
350
51
  3
B0
350
52
  3
B1
350
53
  3
B2
350
54
  3
B3
350
55
  3
B4
350
56
  3
B5
350
57
  3
B6
350
58
  3
B7
350
59
  3
B8
350
5A
  3
B9
350
5B
  3
C0
350
5C
  3
C1
350
5D
  3
C2
350
5E
  3
C3
350
5F
  3
C4
350
60
  3
C5
350
61
  3
C6
350
62
  3
C7
350
63
  3
C8
350
64
  3
C9
350
65
  3
D0
350
66
  3
D1
350
67
  3
D2
350
68
  0
DICTIONARY
  5
17B
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbDictionary
281
     1
  0
XRECORD
  5
17E
102
{ACAD_REACTORS
330
C
102
}
330
C
100
AcDbXrecord
280
     1
  1
DWGPROPS COOKIE
  2

  3

  4

  6

  7

  8
be1mlma
  9

300
=
301
=
302
=
303
=
304
=
305
=
306
=
307
=
308
=
309
=
 40
0.0
 41
2458471.376863102
 42
2458472.544126805
  1

 90
        0
  0
LAYOUT
  5
1E
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4

  6

 40
0.0
 41
0.0
 42
0.0
 43
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
   688
 72
     1
 73
     0
 74
     5
  7

 75
    16
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Layout1
 70
     1
 71
     1
 10
0.0
 20
0.0
 11
420.0
 21
297.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
1.000000000000000E+20
 24
1.000000000000000E+20
 34
1.000000000000000E+20
 15
-1.000000000000000E+20
 25
-1.000000000000000E+20
 35
-1.000000000000000E+20
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
1B
  0
LAYOUT
  5
26
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4

  6

 40
0.0
 41
0.0
 42
0.0
 43
0.0
 44
0.0
 45
0.0
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
   688
 72
     1
 73
     0
 74
     5
  7

 75
    16
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Layout2
 70
     1
 71
     2
 10
0.0
 20
0.0
 11
0.0
 21
0.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
0.0
 24
0.0
 34
0.0
 15
0.0
 25
0.0
 35
0.0
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
23
  0
LAYOUT
  5
22
102
{ACAD_REACTORS
330
1A
102
}
330
1A
100
AcDbPlotSettings
  1

  2
none_device
  4
Letter_(8.50_x_11.00_Inches)
  6

 40
6.35
 41
6.35
 42
6.35000508
 43
6.35000508
 44
215.9
 45
279.4
 46
0.0
 47
0.0
 48
0.0
 49
0.0
140
0.0
141
0.0
142
1.0
143
1.0
 70
  1712
 72
     1
 73
     0
 74
     0
  7

 75
     0
147
1.0
148
0.0
149
0.0
100
AcDbLayout
  1
Model
 70
     1
 71
     0
 10
0.0
 20
0.0
 11
297.0
 21
210.0
 12
0.0
 22
0.0
 32
0.0
 14
0.0000103874000104
 24
-0.0000052888999988
 34
0.0
 15
300.6852558615
 25
209.9999947111
 35
0.0
146
0.0
 13
0.0
 23
0.0
 33
0.0
 16
1.0
 26
0.0
 36
0.0
 17
0.0
 27
1.0
 37
0.0
 76
     0
330
1F
331
29
  0
MLINESTYLE
  5
18
102
{ACAD_REACTORS
330
17
102
}
330
17
100
AcDbMlineStyle
  2
Standard
 70
     0
  3

 62
   256
 51
90.0
 52
90.0
 71
     2
 49
0.5
 62
   256
  6
BYLAYER
 49
-0.5
 62
   256
  6
BYLAYER
  0
ACDBPLACEHOLDER
  5
F
102
{ACAD_REACTORS
330
E
102
}
330
E
  0
SCALE
  5
48
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:1
140
1.0
141
1.0
290
     1
  0
SCALE
  5
49
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:2
140
1.0
141
2.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4A
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:4
140
1.0
141
4.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4B
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:5
140
1.0
141
5.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4C
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:8
140
1.0
141
8.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4D
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:10
140
1.0
141
10.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4E
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:16
140
1.0
141
16.0
290
     0
  0
SCALE
  5
4F
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:20
140
1.0
141
20.0
290
     0
  0
SCALE
  5
50
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:30
140
1.0
141
30.0
290
     0
  0
SCALE
  5
51
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:40
140
1.0
141
40.0
290
     0
  0
SCALE
  5
52
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:50
140
1.0
141
50.0
290
     0
  0
SCALE
  5
53
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1:100
140
1.0
141
100.0
290
     0
  0
SCALE
  5
54
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
2:1
140
2.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
55
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
4:1
140
4.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
56
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
8:1
140
8.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
57
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
10:1
140
10.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
58
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
100:1
140
100.0
141
1.0
290
     0
  0
SCALE
  5
59
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/128" = 1'-0"
140
0.0078125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5A
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/64" = 1'-0"
140
0.015625
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5B
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/32" = 1'-0"
140
0.03125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5C
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/16" = 1'-0"
140
0.0625
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5D
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/32" = 1'-0"
140
0.09375
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5E
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/8" = 1'-0"
140
0.125
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
5F
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/16" = 1'-0"
140
0.1875
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
60
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/4" = 1'-0"
140
0.25
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
61
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/8" = 1'-0"
140
0.375
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
62
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1/2" = 1'-0"
140
0.5
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
63
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3/4" = 1'-0"
140
0.75
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
64
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1" = 1'-0"
140
1.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
65
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1-1/2" = 1'-0"
140
1.5
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
66
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
3" = 1'-0"
140
3.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
67
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
6" = 1'-0"
140
6.0
141
12.0
290
     0
  0
SCALE
  5
68
102
{ACAD_REACTORS
330
47
102
}
330
47
100
AcDbScale
 70
     0
300
1'-0" = 1'-0"
140
12.0
141
12.0
290
     0
  0
ENDSEC
  0
EOF
71696